内容

概要

症状

解決方法

概要

シングル ユーザ モードで FirePOWER アプライアンスをブートアップ後、フリーズしているようになります。このドキュメントでは、この問題のトラブルシューティング方法について説明します。

症状

- シングル ユーザ モードでの起動後、システムは Fuse init (API Version 7.14) のメッセージを表示してフリーズします。

(Previous messages are truncated)

kjournald starting.  Commit interval 5 seconds

EXT3-fs (sda5): mounted filesystem with writeback data mode

VFS: Mounted root (ext3 filesystem) readonly on device 8:5.

Freeing unused kernel memory: 488k freed

Adding 1044220k swap on /dev/sda2.  Priority:-1 extents:1

across:1044220k SS

EXT3-fs (sda5): using internal journal

EXT2-fs (sda1): warning: mounting ext3 filesystem as ext2

EXT2-fs (sda7): warning: mounting ext3 filesystem as ext2

fuse init (API version 7.14)

(no more output)

この問題が発生したアプライアンスの出力は次のようなものがあります。

- ブートアップ時に、FirePOWER アプライアンスは USB ドライバを検出します。正常にドライバをロードした場合、次のようなメッセージが表示されます。

USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device

ftdi_sio 4-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected

usb 4-1: Detected FT232RLusb 4-1: Number of endpoints 2

usb 4-1: Endpoint 1 MaxPacketSize 64

usb 4-1: Endpoint 2 MaxPacketSize 64

usb 4-1: Setting MaxPacketSize 64

usb 4-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0

ドライバのロードが失敗した場合、システムは停止し、次のエラー メッセージを表示します。

kernel: usb 5-1: device descriptor read/8, error -110

kernel: usb 5-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 5

kernel: fuse init (API version 7.14)

解決方法

この問題を解決するには、次の手順に従ってください。

ステップ 1：キーボードが FirePOWER システムに正しく接続されているかどうかを確認します。

ステップ 2：コンソール（キーボードおよび VGA）を使用してアプライアンスに接続します。

ステップ 3：アプライアンスにログインし、expert モードにします。

> expert

ステップ 4：VGA ポートにコンソールを設定するには、次のスクリプトを実行します。

admin@FirePOWER:~$ sudo /usr/local/sf/bin/set_console.sh -c tty0

ステップ 5：次のプロンプトで yes と入力します。

Are you sure you want to proceed?

Yes/No (yes/no): yes

ステップ 6：上記のコマンドを実行した後、FirePOWER アプライアンスを再起動して変更を有効にします。

admin@FirePOWER:~$ sudo reboot

手順 7：set_console.sh スクリプト（ステップ 4）でこの問題を解決できない場合は、アプライアンスを再起動し、起動プロンプトからシングル ユーザ モードで起動します。たとえば、バージョン 5.2 が実行されているアプライアンスでは、起動プロンプトで次のコマンドを実行します。

3D-5.2.0 console=tty0 single

ステップ 8：上記の手順でこの問題が解決しない場合には、再イメージ化を実行してみてください。