目次

はじめに

ESA アプライアンス メッセージ キューのメッセージのステータスと数を確認するにはどうすればよいですか

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）でアクティブなメッセージのステータスと数を確認する方法について説明します。

ESA アプライアンスのメッセージ キューに含まれるメッセージのステータスと数を表示するには、どうすればよいですか。

ESA では、キューのステータスをすぐに確認できます。このためには、CLI の tophosts コマンドを使用して、[Active Recipients] オプションを選択します。これにより、配信ホスト別にメッセージ キューを確認できます。

また、CLI で status detail コマンドを使用することもできます。 これにより、アプライアンスでの配信メッセージと未配信メッセージの総数を確認できます。 status detail 出力の下部に該当する情報が表示されます。

ビューに興味がある作業待ち行列のメッセージ数場合、CLI からの workqueue コマンドを使用できます。 このコマンドは、作業キュー内のメッセージの状態と数を表示します。

mail.example.com> workqueue

Status as of:  Wed Jan 26 12:25:50 2005

Status:        Operational

Messages:      0

キュー内の個別のメッセージを表示することはできません。

関連情報

- Cisco 電子メール セキュリティ アプライアンス - エンド ユーザ ガイド

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems