目次

はじめに

背景説明

概要

この資料は意味をの「確認しました着信 SMTP 接続のいいえ」記述しなかったものです。

背景説明

の例は「確認しましたいいえ」ログメッセージをここにありません:

Wed Nov 17 10:00:20 2004 Info: New SMTP ICID 353419258 interface

PublicNet(10.111.123.234) address 103.102.100.99 reverse dns

host unknown verified no

この型のログメッセージは次を示します:

1. IP アドレスは完全修飾ドメイン名 （FQDN）に解決を反転させません。

2. 逆解決から見つけられるホスト名は同じ IP アドレスに接続していると解決を転送しません。

この条件は頻繁に不完全に維持された DNS レコードが付いている ISP については見られます。

この条件により一般的に 郵便配達は失敗しません。

Cisco カスタマは DNS 問題が付いているドメインからのメッセージを絞るか、またはブロックできます。