概要

このドキュメントでは、Cisco適応型セキュリティアプライアンス(ASA)で、「メモリプールサイズが有効ではない許容範囲(2 ～ 512)」エラーメッセージをトラブルシュートする方法について説明します。

問題

マルチモードのASAでurl-block url-mempool 10240コマンドを入力すると、次のエラーメッセージが表示されます。

ciscoasa(config)# url-block url-mempool 10240

Memory pool size is not valid

Allowed range from 2 to 512

解決方法

ASAのシングルモードでは、URLバッファメモリプール(url-mempool)の最大サイズが10,240 KBに設定されます。一方、マルチ モードで url-mempool に割り当てることができるのは、コンテキストごとに最大 512 KB のみです。この最大値はハードコードされており、変更できません。

注：許可されるURLの最大サイズ(url-block url-sizeコマンドで構成される)は、url-mempoolサイズより小さくなければなりません。その結果、url-sizeの値を増やす前に、ASAが実行されるモードに応じてurl-mempoolの値を増やす必要があります。

関連情報

- ASA FAQ：トランスペアレント モード ASA は、ブリッジ グループ上の IP アドレスなしで設定できますか。

- ASA FAQ：特定のプラットフォームに対する同時接続の最大数よりも多いスタティック NAT エントリを設定できますか。

- ASA 5500 シリーズ適応型セキュリティ アプライアンス FAQ