内容

概要

VPC 2.4

VPC 3.0.x/AMPPC3000

概要

この記事では、AMP VPC(Virtual Private Cloud)でOPAdmin/rootパスワードをリセットする手順について説明します。 マシンにコンソールアクセスできることを確認してください。これは、UCS CIMCポータル、または仮想アプライアンスのAMPPC3000（または）VMリモートコンソールの場合は物理KVMコンソールを介して実行できます。

VPC 2.4

—1)仮想プライベートクラウドのリブート中に、F10キーを押して仮想マシンのブートプロセスを中断します。

—2)次のような内容になります。

—3)「e」をクリックします

—4)次の画面が表示されます。カーネルに移動し、もう一度'e'をクリックしてください。

—5)図に示すように、画像に示すように「single」テキストを追加します。

—6) GRUB画面でenterと'b'をクリックします。

—7)ルートプロンプトが表示されたら、passwdコマンドを実行して、新しいパスワードを入力します。

—8) VPCをリブートし、新しいパスワードセットでログインを試みます。

VPC 3.0.x/AMPPC3000

CentOSのバージョンが変更されたため、ルートパスワードの再設定処理が若干異なります。

—1)仮想プライベートクラウドのリブート中に、F10キーを押して仮想マシンのブートプロセスを中断します。

—2)次のような内容になります。

—3)「e」をクリックします

—4)次の画面が表示されたら、出力をスクロールして「fi」セクションに入り、「ro」部分を変更してください。

次の画面に示すように「rw init=/sysroot/bin/sh」に移動します。

—5) Ctrl+Xをクリックします

—6)シェルが表示されたら、「chroot /sysroot」コマンドを実行してください。

—7) passwdコマンドに進み、新しいパスワードを入力します。

—8) VPCをリロードし、新しいパスワードを使用してログインします。