内容

次の表に、エンドポイント用AMP Windowsコネクタのアップデートのリブート要件を示します。

5.1.3より前のすべてのバージョンでは、アップグレード時にリブートが必要です。

7.x.xより前のバージョンから7.x.xより前のバージョンへのアップグレードでは、リブートが必要です。

7.x.xバージョンから上位7.x.xバージョンへのアップグレードでは、予期しない場合を除き、リブートは不要です。

7.2.3.11648以降のバージョンにアップグレードする場合は、そのバージョンのバグが原因でリブートが必要です。詳細はCSCvt56075を参照してください。

特定の条件下で、古いDFCドライバが存在する場合は、コネクタバージョン7.3.1以降にアップグレードするときにリブートが必要になります。詳細はCSCvv20713を参照してください。

バージョンへ

5.1.5

5.1.7

5.1.9

5.1.11

5.1.13

6.0.5

6.0.9

6.1.7

6.1.9

6.2.1

6.2.3

6.2.9

6.2.19

6.3.1

6.3.3

6.3.5

6.3.7

7.0.5 以降

バージョンから

5.1.3

5.1.5

5.1.7

5.1.9

5.1.11

5.1.13

6.0.5

6.0.9

6.1.7

6.1.9

6.2.1

6.2.3

6.2.9

6.2.19

6.3.1

6.3.3

6.3.5

6.3.7

凡例

再起動は不要

推奨される再起動

再起動が必要