目次

はじめに

CentOS 7.4.1708 の Sophos 9.14.0 の AMP for Endpoints Linux コネクタ 除外

概要

いくつかのウイルス対策製品は AMP for Endpoints Linux コネクタと互換性があるために設定される必要があります。

CentOS 7.4.1708 の Sophos 9.14.0 の AMP for Endpoints Linux コネクタ 除外

1. 使用するべき設定 Sophos はファイルシステム モニタリング（Sophos KB118216）のために fanotify。

2. スキャンから /opt/cisco/amp およびすべてのサブディレクトリーを除くために Sophos を設定して下さい。

3. 次のディレクトリおよびサブディレクトリーを除くために AMP for Endpoints を設定して下さい（除外を作成し、管理するために参照して下さい）:

- /opt/sophos-av

- Sophos 検疫ディレクトリ