内容

はじめに

背景説明

DRE最適化

コントロール接続

ISNおよびESNを使用してAppQoE DREセットアップを構築する手順

1. システム（インターフェイスおよびハードウェア）とトポロジ

1.1.トポロジとインターフェイス

1.2.ディスク要件

1.3. SD-WANファブリックへのデバイスの追加

2. ブランチ：AppQoE ISN設定

3. DC/Hub:AppQoE ESN構成

4. DC/Hub:AppQoE SC構成

5. 中央集中型トラフィックデータポリシー

A.ブランチISN

B.DC/ハブSC

検証：CLI

ブランチISN

DC/ハブSC

DC/ハブESN

検証 – ダッシュボード

ブランチISN

DC/ハブSC

DC/ハブESN

はじめに

このドキュメントでは、データ冗長性排除(DRE)最適化のセットアップを作成して設定する方法について説明します。

背景説明

このドキュメントの目的は、統合アプリケーションQuality of Experience(AppQoE)ソリューションの一部であるDREのセットアップを作成して設定する方法に関するガイダンスの出発点を提供し、エンドツーエンドの一貫したポリシーフレームワークとモニタリングを提供して、多数の導入ユースケースに対応することです。

AppQoEソリューションの構成要素：

- 前方誤り訂正(FEC)およびパケット複製(PD)：パケット損失の問題に対処します。FECについては、を参照してください。

- TCP最適化：WAN遅延の問題に対処します。片面TCPオプトユースケースについては、を参照してください。

- DRE最適化：低帯域幅の問題に対処します。通常、DRE最適化はTCP最適化とともに使用されます。

既存のCCO DREドキュメントには、完全なエンドツーエンドのプロセス説明は含まれていません。このドキュメントでは、DREソリューションのエンドツーエンドの手順について説明します。

DREの機能に関する技術的な詳細な説明は、この文書の適用範囲外です。技術詳細とDRE機能の詳細については、このドキュメントを参照してください。

DRE最適化

DREは、以前に見られたパターンをキャッシュすることによって冗長データを削除するデュアルサイドソリューションです。DRE機能を、WAN経由のデータ量を削減する圧縮機能を提供するLempel-Ziv-Welch(LZW)アルゴリズムと組み合わせることで、Unified Threat Defense(UTD)およびSecure Sockets Layer(SSL)プロキシとの完全にセキュアな統合ソリューションを提供します。

アプリケーションやプロトコルに依存せず、WANトラフィックを約60 ～ 90 %削減するクラウド対応ソリューションです。

スケーラブルなソリューションを実現するために、さまざまな導入シナリオがサポートされています。

- この統合ソリューションは、Integrated Service Node(ISN)と呼ばれるブランチサービスを導入するためのワンボックスソリューションを提供します。

- 外部サービスノード(ESN)は、外部サービスノード（通常はデータセンターやハブ）の導入において、エッジルータやサービスコントローラ(SC)を代行受信しないように分離されています。アプリケーショントラフィックに基づくフローのリダイレクションは、データポリシーを使用して実現されます。

コントロール接続

注:ESNは、コントローラ（以前のvSmart）とのコントロール接続を形成しません。ESNはSD-WAN Managerに制御接続されています。

ISNおよびESNを使用したAppQoE DREセットアップを構築する手順

1. システム（インターフェイスおよびハードウェア）とトポロジ

1.1.トポロジとインターフェイス

ESNには次のインターフェイスが必要です。

- コントローラ（マネージャおよびバリデータ[transient]）へのVPN0インターフェイス接続。

ESNからコントローラへの接続は、直接またはSC経由で行うことができます。ESN上に追加のWAN回線が必要ないため、推奨されるのはSCを使用する方法です。

- サービスコントローラに接続するための別のVPN0インターフェイス。

- オプション：VPN512管理インターフェイス。

1.2.ディスク要件

ラボのセットアップでは、DRE最適化が動作するのに150 GBのディスクで十分です。

これは、ラボ環境での機能検証にのみ有効で、実稼働用ではありません。正確なディスクおよびその他の推奨事項については、このCCOリンクを確認してください。

注：この追加のディスク要件は、ISNおよびESNに対してのみ適用されます。SCでは必要ありません。

1.3. SD-WANファブリックへのデバイスの追加

- テンプレートの使用（20.6/17.6以降で使用可能）:AppQoe機能テンプレート。追加テンプレートとしてデバイステンプレートに指定できます。

- 構成グループの使用（20.14/17.14以降で使用可能）：構成グループのサービス/LANプロファイルで使用可能なAppQoE機能パーセル。

1.4. C8000vの詳細

c8kvを使用している場合は、アプリ負荷の高いCPUプロファイル構成を有効にしてください。役立つ記事。

2. ブランチ：AppQoE ISN設定

デバイスモデルのAppQoE機能テンプレートを作成します（ここに示すテンプレートを使用）。

次に、この機能テンプレートをデバイステンプレートに指定します。

3. DC/Hub:AppQoE ESN構成

デバイスモデルのAppQoE Feature Templateを作成します。

次に、この機能テンプレートをデバイステンプレートに指定します。

4. DC/Hub:AppQoE SC構成

デバイスモデルのAppQoE機能テンプレートを作成します。

次に、この機能テンプレートをデバイステンプレートに指定します。

5. 中央集中型トラフィックデータポリシー

- 2つの異なるポリシーが必要です。1つは内部サービスノード(ISN)用、もう1つはサービスコントローラ(SC)用です。次の違いを参照してください。

- ポリシーの方向は両方とも「すべて」である必要があります。

- ISNの場合はService-node-groupを空白にし、SCに指定する必要があります。

- DRE最適化は通常、TCP最適化とともに使用されます。

この例では、ブランチロケーションのWebクライアントが定義され、DCサイトのWebサーバが定義されています。これに応じて、対象のトラフィックに合わせてWebクライアントを調整できます。

A.ブランチISN

UI – テンプレート

シーケンス1 – クライアント10.107.1.10からサーバ10.109.1.10:

シーケンス2 – サーバからクライアントへ：

CLI：

ISN# show sdwan policy from-vsmart

from-vsmart data-policy _CorpVPN_DRE-data-policy-ISN-2

direction all

vpn-list CorpVPN

sequence 1

match

source-ip 10.107.1.10/32

destination-ip 10.109.1.10/32

action accept

tcp-optimization

dre-optimization

sequence 11

match

source-ip 10.109.1.10/32

destination-ip 10.107.1.10/32

action accept

tcp-optimization

dre-optimization

default-action accept

from-vsmart lists vpn-list CorpVPN

vpn 1

B.DC/ハブSC

UI – テンプレート

シーケンス1:

シーケンス2:

CLI：

SC# show sdwan policy from-vsmart

from-vsmart data-policy _CorpVPN_DRE-data-policy-SC_ESN-2

direction all

vpn-list CorpVPN

sequence 1

match

source-ip 10.107.1.10/32

destination-ip 10.109.1.10/32

action accept

tcp-optimization

dre-optimization

service-node-group SNG-APPQOE

sequence 11

match

source-ip 10.109.1.10/32

destination-ip 10.107.1.10/32

action accept

tcp-optimization

dre-optimization

service-node-group SNG-APPQOE

default-action accept

from-vsmart lists vpn-list CorpVPN

vpn 1

検証：CLI

ブランチISN

ISN# show sdwan appqoe dreopt status

DRE ID : 52:54:dd:2a:74:d7-018eafaa99e1-f9ff51aa DRE uptime : 04:10:59:59 Health status : GREEN Health status change reason : None Last health status change time : 04:10:59:59 Last health status notification sent time : 1 second DRE cache status : Active Disk cache usage : 2% Disk latency : 25 ms Active alarms: None Configuration: Profile type : S Maximum connections : 750 Maximum fanout : 35 Disk size : 60 GB Memory size : 2048 MB CPU cores : 1 Disk encryption : ON

ISN# show sdwan appqoe flow active T:TCP, S:SSL, U:UTD, D:DRE Flow ID VPN ID Source IP Port Destination IP Port Tx Bytes Rx Bytes Services -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54382538667 1 10.107.1.10 55340 10.109.1.10 80 263663268 640416 TD

ISN# show sdwan appqoe dreopt statistics Total connections : 4 Max concurrent connections : 1 Current active connections : 1 Total connection resets : 0 Total original bytes : 3570 MB Total optimized bytes : 1633 MB Overall reduction ratio : 54% Disk size used : 2% Cache details: Cache status : Active Cache Size : 59132 MB Cache used : 2% Oldest data in cache : 01:22:02:49 Replaced(last hour): size : 0 MB

DC/ハブSC

SC# show service-insertion type appqoe service-node-group Service Node Group name : SNG-APPQOE Service Context : appqoe/1 Member Service Node count : 1 Service Node (SN) : 10.115.1.10 Auto discovered : No SN belongs to SNG : SNG-APPQOE Current status of SN : Alive System IP : 10.1.90.2 Site ID : 90 Time current status was reached : Sat Apr 6 07:26:16 2024 Cluster protocol VPATH version : 2 (Bitmap recvd: 3) Cluster protocol incarnation number : 1 Cluster protocol last sent sequence number : 1714282683 Cluster protocol last received sequence number: 1931795 Cluster protocol last received ack number : 1714282682 Health Markers: AO Load State tcp GREEN 0% ssl RED/NOT AVAILABLE dre GREEN 0% http RED/NOT AVAILABLE utd chnl RED/NOT AVAILABLE

DC/ハブESN

ESN# show sdwan appqoe dreopt status DRE ID : 52:54:dd:c3:40:17-018eb15f4fc3-49ee2d0f DRE uptime : 04:11:28:50 Health status : GREEN Health status change reason : None Last health status change time : 04:11:28:50 Last health status notification sent time : 1 second DRE cache status : Active Disk cache usage : 2% Disk latency : 10 ms Active alarms: None Configuration: Profile type : S Maximum connections : 750 Maximum fanout : 35 Disk size : 60 GB Memory size : 2048 MB CPU cores : 1 Disk encryption : ON ESN# show sdwan appqoe flow active T:TCP, S:SSL, U:UTD, D:DRE Flow ID VPN ID Source IP Port Destination IP Port Tx Bytes Rx Bytes Services -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20022800299 1 10.107.1.10 55340 10.109.1.10 80 2998777 1074725760 TD

ESN# show sdwan appqoe dreopt statistics Total connections : 4 Max concurrent connections : 1 Current active connections : 1 Total connection resets : 0 Total original bytes : 4294 MB Total optimized bytes : 1634 MB Overall reduction ratio : 61% Disk size used : 2% Cache details: Cache status : Active Cache Size : 59132 MB Cache used : 2% Oldest data in cache : 01:22:04:08 Replaced(last hour): size : 0 MB

検証 – ダッシュボード

SD-WAN ManagerデバイスダッシュボードでAppQoE DREデータを表示するには、次の項目を確認します。

- コントローラとデバイスの時刻は、ネットワークタイムプロトコル(NTP)を設定することで同期されます。Clock setコマンドを使用して、クロックを手動で設定することもできます。

- デバイス設定(ISN/SC/ESN)に次のCLIを追加します。

policy ip visibility features multi-sn enable

policy ip visibility features dre enable

policy ip visibility features sslproxy enable - (for SSL traffic)

注：これらのダッシュボードを表示するには、オンデマンドトラブルシューティングを有効にする必要があります。ここで示すダッシュボード画面には、リアルタイムの情報は表示されないことに注意してください。

最新のデータを取得するには、Tools > On Demand Troubleshootingに移動して、適切なデバイスを選択し、「データタイプ」として「DPI」を選択し、次に示すように過去3時間のDPI統計情報を取得します。

ブランチISN

約900MBのデータがダウンロードされました（3個の200MBファイルと3個の100MBファイル） – オリジナルトラフィック（黄色）。

最適化の結果、WAN経由で送信されるトラフィックは8.07 MBのみになり、帯域幅使用量は約90 %削減されました。これは、最適化されたトラフィック（青）です。

DC/ハブSC

複数のESNがある場合、Controllerタブには累積データが表示され、Service Nodeタブには個々のESNデータが表示されます。

DC/ハブESN