内容

概要

背景説明

SMUサマリー表

FPDアップグレードMOP

使用例.Cisco IOS-XRリリース7.1.2が稼働し、必要なSMUSがアクティブになっているシステム

XR VM

sysadmin

RPでのFPDバージョンの確認

両方のRPのTAM領域をチェックします（セクションの削除を評価します）。

RP0

RP1

破損したTAMメモリの出力例

両方のRPでのIOFPGAアップグレードの実行

確認

IOFPGAアップグレードを完了するためにアクティブRPとスタンバイRPをリロードする

ADMバージョンの確認

両方のRPでの他のFPDアップグレードの実行

1. ADM

2. BIOS

3. SATA

アップグレードの確認

他のFPDアップグレードを完了するための電源の再投入手順

FPDバージョンの確認

ADMバージョンの確認

他の場所にある他のFPDのアップグレード（存在する場合）

概要

このドキュメントでは、リロードまたは電源の再投入後にCisco NCS 560ルートプロセッサ(RP)が応答しなくなる状況を回避する方法について説明します。

背景説明

ほとんどの場合、NCS 560の導入はリモートロケーションにあり、多数であり、人手による介入を最小限に抑える必要があります。

これらの展開では、インストールされたリリースに基づいて必須のSMUインストール要件を満たすことも重要です。

注：Cisco IOS XRリリース7.2.2以降では、SMUを個別にインストールする必要はなくなりました。

SMUサマリー表

IOS XRバージョン

SMU

リンク

注意事項

6.6.3

CSCvt69762 (sysadmin)

CSCvt26907 (sysadmin)

CSCvv88955 (sysadmin)

CSCvw42910 (XR)

CSCvw52338 (XR)

リンク

7.0.1

CSCvw42910 (XR)

CSCvw52338 (XR)

CSCvt69762 (sysadmin)

リンク

同じマイナーリリースの拡張メンテナンスリリース(EMR)に移行する必要があります。たとえば、IOS XR 7.0.2などです。

このリリースでは、TAM領域の破損に対するソリューションは提供されていません。

7.0.2

CSCvt69762 (sysadmin)

CSCvt26907 (sysadmin)

CSCvv48056 (sysadmin)

CSCvw42910 (XR)

CSCvw52338 (XR)

リンク

7.1.1

CSCvv41516 (sysadmin)

CSCvt69762 (sysadmin)

CSCvt26907 (sysadmin)

CSCvw42910 (XR)

CSCvw52338 (XR)

リンク

同じマイナーリリースのEMRリリースに移行することをお勧めします。たとえば、IOS XR 7.1.2などです。

7.1.2

CSCvv41516 (sysadmin)

CSCvt69762 (sysadmin)

CSCvt26907 (sysadmin)

CSCvw42910 (XR)

CSCvw52338 (XR)

リンク

7.2.1

CSCvv41516 (sysadmin)

CSCvt69762 (sysadmin)

CSCvt26907 (sysadmin)

CSCvw42910 (XR)

CSCvw52338 (XR)

リンク

FPDアップグレードMOP

FPDが常に、そのCisco IOS® XRリリースに必要な最低限のバージョン以上のバージョンになるように、FPDをアップグレードする必要があります。

ADM

1.06

IOFPGA

0.64

BIOS

0.16

このドキュメントの想定事項を以下に示します。

- RP0はアクティブRPです

- RP1はスタンバイRPです

さまざまな場所をナビゲートするためにすべてのコマンドが省略されるように、さまざまな場所のプロンプトが表示されます。

1. XR - RP0

RP/0/RP0/CPU0:ios#

2.XR - RP1

RP/0/RP1/CPU0:ios#

を選択します。sysadmin - RP0

sysadmin-vm:0_RP0#

4.sysadmin - RP1

sysadmin-vm:0_RP1#

5.sysadmin - RP0シェル

[sysadmin-vm:0_RP0:~]$

6.sysadmin - RP1シェル

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$

使用例.Cisco IOS-XRリリース7.1.2が稼働し、必要なSMUSがアクティブになっているシステム

これらのSMUは、このプロセスの前にアクティブであり、システムにコミットされている必要があります。

XR VM

RP/0/RP0/CPU0:ios#show install active summary

Active Packages: 10

ncs560-xr-7.1.2 version=7.1.2 [Boot image]

ncs560-mcast-2.0.0.0-r712

ncs560-mgbl-2.0.0.0-r712

ncs560-mpls-1.0.0.0-r712

ncs560-mpls-te-rsvp-2.0.0.0-r712

ncs560-ospf-2.0.0.0-r712

ncs560-k9sec-2.1.0.0-r712

ncs560-iosxr-fwding-2.1.0.1-r712.CSCvp67225

ncs560-os-support-2.1.0.1-r712.CSCvv41516

cisco-klm-rsp4-0.1.p1-r0.0.r712.CSCvt26907  .xr

sysadmin

sysadmin-vm:0_RP0# show install active summary

Active Packages: 4

ncs560-sysadmin-7.1.2 version=7.1.2 [Boot image]

ncs560-sysadmin-ncs560-7.1.2.1-r712.CSCvv41516

cisco-klm-rsp4-0.1.p1-r0.0.r712.CSCvt26907  .admin

cisco-klm-rsp4-0.1.p1-r0.0.r712.CSCvt26907  .host

RPでのFPDバージョンの確認

RP/0/RP0/CPU0:ios#show hw-module fpd

FPD Versions

=================

Location   Card type             HWver FPD device       ATR Status   Running Programd

-----------------------------------------------------------------------------------

0/5        A900-IMA8Z            0.0   IMFPGA               NEED UPGD 17.02   17.02

0/14       A900-IMA8CS1Z-M       0.0   IMFPGA               CURRENT    1.95    1.95

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  NEED UPGD  1.04    1.04

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               NEED UPGD  0.53    0.53

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         NEED UPGD  0.15    0.15

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 NEED UPGD  1.30    1.30

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  NEED UPGD  1.04    1.04

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               NEED UPGD  0.53    0.53

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         NEED UPGD  0.15    0.15

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 NEED UPGD  1.30    1.30

0/FT0      A907-FAN-E            1.0   PSOC                 CURRENT    1.65    1.65

両方のRPのTAM領域をチェックします（セクションの削除を評価します）。

TAMエリアが破損していないことを確認することが重要です。そうしないと、IOFPGA、FPDアップグレード、およびそれ以降のリロードがRMAにつながる可能性があります。このMOPでは、FPDバージョン0.64以降が使用されているため、このIOFPGA FPDアップグレードプロセスおよびRPリロードによりTAM破損の回復が行われます。

RP0

sysadmin-vm:0_RP0# show control-driver info location 0/RP0

...

Card view from local RP:

TAM Memory is not corrupted

Can proceed with IOFPGA upgrade if required

...

RP1

sysadmin-vm:0_RP0# show control-driver info location 0/RP1

...

Card view from local RP:

TAM Memory is not corrupted

Can proceed with IOFPGA upgrade if required

...

注：TAMメモリが破損している場合、ターゲットのIOFPGAバージョンが0.64以上の場合は問題ありません。

破損したTAMメモリの出力例

sysadmin-vm:0_RP1# show control-driver info location 0/RP0

<snip>

Card view from local RP:

TAM Memory is corrupted

Do not proceed with IOFPGA upgrade

<snip>

注：このドキュメントに記載されているすべての前提条件が満たされている場合は、アップグレードを続行できます。「Do not proceed with IOFPGA upgrade」は、0.64より前のIOFPGAバージョンを指します。

両方のRPでのIOFPGAアップグレードの実行

RP/0/RP0/CPU0:ios#upgrade hw-module location all fpd IOFPGA

upgrade command issued (use "show hw-module fpd" to check upgrade status)

RP/0/RP0/CPU0:RONALDO-RF2a#0/RP0/ADMIN0:Oct 16 15:19:26.609 CEST: fpdserv[4356]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Upgrade for the following FPDs has been committed:

0/RP0/ADMIN0:Oct 16 15:19:26.610 CEST: fpdserv[4356]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Location           FPD name             Force

0/RP0/ADMIN0:Oct 16 15:19:26.610 CEST: fpdserv[4356]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : ==================================================

0/RP0/ADMIN0:Oct 16 15:19:26.610 CEST: fpdserv[4356]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP1              IOFPGA               FALSE

0/RP0/ADMIN0:Oct 16 15:19:26.610 CEST: fpdserv[4356]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP0              IOFPGA               FALSE

確認

RP/0/RP0/CPU0:ios#show hw-module fpd

Fri Oct 16 15:22:11.256 CEST

FPD Versions

=================

Location   Card type             HWver FPD device       ATR Status   Running Programd

-----------------------------------------------------------------------------------

0/5        A900-IMA8Z            0.0   IMFPGA               NEED UPGD 17.02   17.02

0/14       A900-IMA8CS1Z-M       0.0   IMFPGA               CURRENT    1.95    1.95

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  NEED UPGD  1.04    1.04

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               RLOAD REQ  0.53    0.64

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         NEED UPGD  0.15    0.15

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 NEED UPGD  1.30    1.30

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  NEED UPGD  1.04    1.04

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               RLOAD REQ  0.53    0.64

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         NEED UPGD  0.15    0.15

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 NEED UPGD  1.30    1.30

0/FT0      A907-FAN-E            1.0   PSOC                 CURRENT    1.65    1.65

IOFPGAアップグレードを完了するためにアクティブRPとスタンバイRPをリロードする

まず、スタンバイRPをリロードします。

sysadmin-vm:0_RP0# hw-module location 0/RP1 reload

Reload hardware module ? [no,yes] yes

冗長性が回復したら、アクティブRP(RP0)をリロードします（フェールオーバーがトリガーされます）。

sysadmin-vm:0_RP0# hw-module location 0/RP0 reload

Reload hardware module ? [no,yes] yes

ADMバージョンの確認

新しいアクティブRP(RP1)で、次の手順を実行します。

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$/opt/cisco/calvados/sbin/show_adm_version.sh

ADM 1266 Version info

Firmware Version : 1.14.2

Bootloader Version : 0.0.9

Config Version : 1.4

新しいスタンバイRP(RP0):

[sysadmin-vm:0_RP0:~]$/opt/cisco/calvados/sbin/show_adm_version.sh

ADM 1266 Version info

Firmware Version : 1.14.2

Bootloader Version : 0.0.9

Config Version : 1.4

両方のRPでの他のFPDアップグレードの実行

1. ADM

RP/0/RP1/CPU0:ios#upgrade hw-module location all FPd ADM

upgrade command issued (use "show hw-module fpd" to check upgrade status)

RP/0/RP1/CPU0:RONALDO-RF2a#0/RP1/ADMIN0:Oct 16 15:57:14.332 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Upgrade for the following FPDs has been committed:

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 15:57:14.333 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Location           FPD name             Force

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 15:57:14.333 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : ==================================================

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 15:57:14.333 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP1              ADM                  FALSE

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 15:57:14.333 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP0              ADM                  FALSE

2. BIOS

RP/0/RP1/CPU0:ios#upgrade hw-module location all FPD PRIMARY-BIOS

upgrade command issued (use "show hw-module fpd" to check upgrade status)

RP/0/RP1/CPU0:RONALDO-RF2a#0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:00:29.257 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Upgrade for the following FPDs has been committed:

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:00:29.257 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Location           FPD name             Force

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:00:29.257 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : ==================================================

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:00:29.257 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP1              PRIMARY-BIOS         FALSE

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:00:29.257 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP0              PRIMARY-BIOS         FALSE

3. SATA

RP/0/RP1/CPU0:ios#upgrade hw-module location all FPD SATA

upgrade command issued (use "show hw-module fpd" to check upgrade status)

RP/0/RP1/CPU0:RONALDO-RF2a#0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:02:06.472 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Upgrade for the following FPDs has been committed:

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:02:06.472 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Location           FPD name             Force

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:02:06.472 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : ==================================================

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:02:06.472 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP1              SATA                 FALSE

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:02:06.472 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP0              SATA                 FALSE

アップグレードの確認

RP/0/RP1/CPU0:ios#show hw-module fpd

FPD Versions

=================

Location   Card type             HWver FPD device       ATR Status   Running Programd

-----------------------------------------------------------------------------------

0/5        A900-IMA8Z            0.0   IMFPGA               NEED UPGD 17.02   17.02

0/14       A900-IMA8CS1Z-M       0.0   IMFPGA               CURRENT    1.95    1.95

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  RLOAD REQ  1.04    1.04

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               CURRENT    0.64    0.64

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         RLOAD REQ  0.15    0.16

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 RLOAD REQ  1.30    2.10

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  RLOAD REQ  1.04    1.04

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               CURRENT    0.64    0.64

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         RLOAD REQ  0.15    0.16

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 RLOAD REQ  1.30    2.10

0/FT0      A907-FAN-E            1.0   PSOC                 CURRENT    1.65    1.65

他のFPDアップグレードを完了するための電源の再投入手順

注：ADMファームウェアバージョンが1.14.2の場合は、リロードスクリプトを使用する前に、すべてのVM/ホスト上のすべてのファイルシステムを同期する必要があります。

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.0.1 sync

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.0.4 sync

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.4.4 sync

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.4.1 sync

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.4.1 chvrf 0 ssh 10.0.2.2 sync

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.0.1 chvrf 0 ssh 10.0.2.2 sync

注：これらのコマンドの出力はありません。

シャーシをリロードするには：

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$/opt/cisco/calvados/sbin/reboot_system.sh

Initiating power-cycle of 0/RP0

Initiating power-cycle of 0/RP1

注：ADMファームウェアバージョンが1.14.3の場合、RP上のFPDはリロードが必要です。

まず、スタンバイRP(RP0)をリロードします。

sysadmin-vm:0_RP1# hw-module location 0/RP0 reload

Reload hardware module ? [no,yes] yes

冗長性が回復したら、アクティブRP(RP1)をリロードします（フェールオーバーがトリガーされます）。

sysadmin-vm:0_RP1# hw-module location 0/RP1 reload

Reload hardware module ? [no,yes] yes

FPDバージョンの確認

RP/0/RP0/CPU0:ios#show hw-module fpd

Fri Oct 16 16:24:18.849 CEST

FPD Versions

=================

Location   Card type             HWver FPD device       ATR Status   Running Programd

-----------------------------------------------------------------------------------

0/5        A900-IMA8Z            0.0   IMFPGA               NEED UPGD 17.02   17.02

0/14       A900-IMA8CS1Z-M       0.0   IMFPGA               CURRENT    1.95    1.95

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  CURRENT    1.06    1.06

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               CURRENT    0.64    0.64

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         CURRENT    0.16    0.16

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 CURRENT    2.10    2.10

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  CURRENT    1.06    1.06

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               CURRENT    0.64    0.64

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         CURRENT    0.16    0.16

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 CURRENT    2.10    2.10

0/FT0      A907-FAN-E            1.0   PSOC                 CURRENT    1.65    1.65

ADMバージョンの確認

[sysadmin-vm:0_RP0:~]$/opt/cisco/calvados/sbin/show_adm_version.sh

ADM 1266 Version info

Firmware Version : 1.14.3

Bootloader Version : 0.0.9

Config Version : 1.6

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$/opt/cisco/calvados/sbin/show_adm_version.sh

ADM 1266 Version info

Firmware Version : 1.14.3

Bootloader Version : 0.0.9

Config Version : 1.6

他の場所にある他のFPDのアップグレード（存在する場合）

RP/0/RP0/CPU0:ios#upgrade hw-module location 0/5 FPD IMFPGA

Fri Oct 16 16:28:15.006 CEST

upgrade command issued (use "show hw-module fpd" to check upgrade status)