内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

EIA/TIA-232 ケーブル アセンブリ

EIA/TIA-232 DTEケーブルピン配置 (DB-60 ～ DB-25)

EIA/TIA-232 DCE ケーブル ピン配置（DB-60 ～ DB-25）

関連情報

概要

このドキュメントでは、EIA/TIA-232 ケーブルのアセンブリおよびピン配置（データ端末機器（DTE）とデータ通信機器（DCE））について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

EIA/TIA-232 ケーブル アセンブリ

EIA/TIA-232 DTEケーブルピン配置 (DB-60 ～ DB-25)

注：矢印は信号の方向を示します。—>はDTEからDCEを示し、< – はDCEからDTEを示します。

60ピン*1*

信号

説明

方向

25 ピン

信号

J1-50 J1-51 J1-52

MODE_0 GND MODE_DCE

ショーティング グループ

—

—

—

J1-46

シールド GND

1 回

—

J2-1

シールド GND

J1-41 Shield

TxD/RxD--

ツイスト ペア No. 5

--> --

J2-2シールド

RxD --

J1-36 Shield

RxD/TxD--

ツイスト ペア No. 9

<— —

J2-3シールド

RxD --

J1-42 シールド

RTS/CTS --

ツイスト ペア No. 4

--> --

J2-4シールド

RTS --

J1-35 シールド

CTS/RTS --

ツイスト ペア No. 10

<— —

J2-5シールド

CTS --

J1-34 シールド

DSR/DTR --

ツイスト ペア No. 11

<— —

J2-6シールド

DSR --

J1-45 シールド

サーキット GND --

ツイスト ペア No. 1

— —

J2-7シールド

サーキット GND --

J1-33 シールド

DCD/LL --

ツイスト ペア No. 12

<— —

J2-8 Shield

DCD--

J1-37 Shield

TxC/NIL --

ツイスト ペア No. 8

<— —

J2-15シールド

TxC --

J1-38 Shield

TxC/TxCE:

ツイスト ペア No. 7

<— —

J2-17シールド

RxC --

J1-44 シールド

LL/DCD --

ツイスト ペア No. 2

--> --

J2-18 シールド

LTST--

J1-43 シールド

DTR/DSR --

ツイスト ペア No. 3

--> --

J2-20シールド

DTR --

J1-39 Shield

TxCE/TxC--

ツイスト ペア No. 6

--> --

J2-24 シールド

TxCE--

*1* 表示のないピンは接続されません。

EIA/TIA-232 DCE ケーブル ピン配置（DB-60 ～ DB-25）

注：矢印は信号の方向を示します。—>はDTEからDCEを示し、< – はDCEからDTEを示します。

60ピン*1*

信号

説明

方向

25 ピン

信号

J1-50 J1-51

MODE_0 GND

ショーティング グループ

—

—

—

J1-46

シールド GND

1 回

—

J2-1

シールド GND

J1-36 Shield

RxD/TxD--

ツイスト ペア No. 9

<— —

J2-2シールド

TxD --

J1-41 Shield

TxD/RxD--

ツイスト ペア No. 5

--> --

J2-3シールド

RxD --

J1-35 シールド

CTS/RTS --

ツイスト ペア No. 10

<— —

J2-4シールド

RTS --

J1-42 シールド

RTS/CTS --

ツイスト ペア No. 4

--> --

J2-5シールド

CTS --

J1-43 シールド

DTR/DSR --

ツイスト ペア No. 3

--> --

J2-6シールド

DSR --

J1-45 シールド

サーキット GND --

ツイスト ペア No. 1

— —

J2-7シールド

サーキット GND

J1-44 シールド

LL/DCD --

ツイスト ペア No. 2

--> --

J2-8 Shield

DCD--

J1-39 Shield

TxCE/TxC--

ツイスト ペア No. 7

--> --

J2-15シールド

TxC --

J1-40 Shield

NIL/RxC --

ツイスト ペア No. 6

--> --

J2-17シールド

RxC --

J1-33 シールド

DCD/LL --

ツイスト ペア No. 12

<— —

J2-18 シールド

LTST--

J1-34 シールド

DSR/DTR --

ツイスト ペア No. 11

<— —

J2-20シールド

DTR --

J1-38 Shield

RxC/TxCE--

ツイスト ペア No. 8

<— —

J2-24 シールド

TxCE--

*1* 表示のないピンは接続されません。

関連情報

- シリアルネットワークモジュールの接続

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems