内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

製品番号

機能

プラットフォームのサポート

コンフィギュレーション

関連情報

概要

ISDN Basic Rate Interface（BRI）S/T WAN インターフェイス カード（WIC）の 3 種類のバージョンを使用できます。それは WIC36-1B-S/T、WIC-1B-S/T および WIC-1B-S/T-LL です。これらのカードは単一の ISDN BRI S/T インターフェイスを提供します。これらの WIC には、世界の地域によっては、外部 NT-1 が必要な場合があります。WIC は、混合メディアネットワーク モジュールに挿入するか、または Cisco 1600、1700、2600、3600 または 3700 シャーシの WIC スロットに直接挿入します。WIC を介した BRI 接続を追加する機能により、管理者は、同じモジュールでイーサネットなどの追加の接続オプションを得ると同時に、貴重なスロットスペースを最大化することができます。

注：WIC-1B-S/T-LLは専用回線BRI用です。

次に、2 つの違いを説明します。

- 製品番号は WIC の下側のラベルに表示されています。

- WIC36 には WIC の左側にキー入力タブがあります。

- WIC-1B-S/T には「OK」の LED があります。

- どの WIC がネットワーク モジュールにあるかを確認するには、Cisco IOS® の show diag コマンドを使用します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

製品番号

WIC36-1B-S/T

1 つの ISDN BRI ポート（S/T インターフェイス、外部 NT-1 が必要）

WIC-1B-S/T

1 つの ISDN BRI ポート（S/T インターフェイス、外部 NT-1 が必要）

機能

WIC36-1B-S/T

WIC-1B-S/T

- 1 つの ISDN BRI ポート（S/T インターフェイス、外部 NT-1 が必要）

- RJ-45 コネクタ

- Cisco 1600、1720、2600、3700 シリーズとは互換性がありません。

- ホットスワップはサポートしていないものの、電源がオンの状態で交換しても、故障は発生しません。

- NM-1E2W、NM-1E1R2W、NM-2E2W のカード 1 枚ごとに最大 1

- 1E2W、2E2W、1E1R2W ネットワーク モジュールのスロット「W1」にのみ挿入します。NM には、物理的な溝が付いています。

- NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W、NM-2W ではサポートされていません。

- WIC-1B-S/T WIC と同じネットワーク モジュールに混在できません。WIC-1B-S/T は同じシャーシ内の別のネットワーク モジュールで使用できます。

- 1997 年 8 月 31 日に販売終了

- 1 つの ISDN BRI ポート（S/T インターフェイス、外部 NT-1 が必要）

- RJ-45 コネクタ

- Cisco 1600、1720、2600、3600 または 3700 シリーズでサポートされます

- Cisco 1603 または 1604 ベース製品では使用できません

- ホットスワップはサポートしていないものの、電源がオンの状態で交換しても、故障は発生しません。

- 1E2W、2E2W、および 1E1R2W ネットワーク モジュールのスロット「W0」または「W1」に挿入できます。

- NM-1FE1R2W、NM-1FE2W、NM-2FE2W、NM-2W でサポートされます。

- すでに WIC36-1B-S/T のカードが搭載されている同じネットワーク モジュールに挿入しないでください。WIC36-1B-S/T は同じシャーシ内の別のネットワーク モジュールで使用できます。

プラットフォームのサポート

Platform

Cisco 1601(R)、Cisco 1602 (R)、Cisco 1605-R

Cisco 1603、Cisco 1603-R、Cisco 1604、Cisco 1604-R

Cisco 1720、1750、1760

Cisco 2600、2600XM

Cisco 3620、Cisco 3640

Cisco 3631

Cisco 3660

Cisco 2691、3725、3745

キャリア モジュール

不要

不要

不要

オンボード

NM- 2W

NM-1E2W、NM-1E1R2W、NM-2E2W

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W、NM-2W

不要

NM-1E2W、NM-1E1R2W、NM-2E2W

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W、NM-2W

オンボード

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W、NM-2W

WIC-1B-S/T

すべての Cisco IOS ソフトウェア リリース

サポート対象外

すべての Cisco IOS ソフトウェア リリース

すべての Cisco IOS ソフトウェア リリース

すべての Cisco IOS ソフトウェア リリース 11.2(4) XA、11.2(5) P、すべての 11.3、 11.3T、すべての 12.x

すべての Cisco IOS ソフトウェア リリース

すべての Cisco IOS ソフトウェア リリース

すべての Cisco IOS ソフトウェア リリース

WIC36-1B-S/T

サポート対象外

サポート対象外

サポート対象外

サポート対象外

11.x、12.0、12.0T、12.1、12.1T、12.2T。12.2Tではサポートされていません。

サポート対象外

サポート対象外

サポート対象外

コンフィギュレーション

WIC BRI インターフェイス設定は他の BRI インターフェイスと同様です。WIC がルータに挿入されると、ルータに組み込まれた BRI インターフェイスと同じように動作します（Cisco 800 および 1600 シリーズのルータなど）。

BRI 回線を修復するには、「BRI トラブルシューティングのフローチャート」を参照してください。

関連情報

- チャネル化 E1 およびチャネル化 T1 の設定

- アナログおよびデジタル モデム ネットワーク モジュールの OIR サポート

- アクセス テクノロジーのサポート

- 製品サポート ページへのアクセス

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems