内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

製品番号

機能

コンフィギュレーション

プラットフォームのサポート

既知の問題

関連情報

概要

ダイヤルイン方式（DID）は、発信者が、オペレータや自動化されたコール アテンダントの支援を得ることなく、PBX またはパケット音声システム（たとえば Cisco CallManager および Cisco IOS® ルータとゲートウェイ）の内線に直接ダイヤルできる、電話会社から提供されるサービスです。このサービスは DID トランクを利用します。これは電話番号の最後の 3 〜 5 桁だけを PBX またはルータやゲートウェイにフォワーディングします。たとえば、ある企業が電話の内線番号 555-1000 から 555-1999 までを所有しているとします。発信者が 555-1234 をダイヤルした場合、ローカルの Central Office（CO）は 234 を PBX またはパケット音声システムに転送します。次に、PBXまたはパケット音声システムから内線234が鳴ります。このプロセス全体が発信者に対して透過的です。

アナログ DID 音声インターフェイス カード（VIC）は、アナログ音声またはファックスを使用して、アナログの公衆電話交換網（PSTN）DID トランクを提供します。これらには、DID および FXS という 2 種類の動作モードがあります。これら 2 つのモードは相互排他的です。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

製品番号

製品番号

説明

VIC-2DID

2 ポート FXS/DID デュアル機能 VIC デフォルト モード：DID

VIC-4FXS/DID

4 ポート FXS/DID デュアル機能 VIC デフォルト モード：FXS

機能

機能

説明

音声ポート

2 または 4 DID ポート。COへの構外DID接続を提供するために使用します。PSTNからの着信コールのみを処理します。

接続

通信事業者の回線に接続します。registered jack（RJ）-11 コネクタを使用します。
注：CO RJ-11ジャックとルータの音声ポート間のエンドツーエンド接続は、ストレート接続である必要があります。つまり、TIP は TIP に、RING は RING に接続されるという意味です。通常は、結果的に接続はストレートになるため、CO は標準のロール型 RJ-11 ケーブルが使用可能なインターフェイスを提供します。ただし、CO のピン配置が反転されていないことがあります。この場合、ストレート型の RJ-11-to-RJ-11 ケーブルが必要になります。また、DID サービスは極性に敏感です。ロール型の RJ-11 ケーブルを使用している場合には、コールの失敗など、望ましくない結果が生じます。
定義：

- ロール型 RJ-11 ケーブルのピン配置 => TIP から RING、RING から TIP

- ストレート RJ-11 ケーブルのピン配置 => TIP から TIP、RING から RING

注意：VIC-2DIDは、DIDモードで動作している間に標準のPSTN回線に接続すると破損する可能性があります。PSTN への回線が DID にプロビジョニングされていることを確認します。

Cisco IOS 機能セット

「Plus」フィーチャーセットが必要である。

発信者 ID

FXS モードだけでサポート。

アドレス信号形式

インバンド デュアル トーン多重周波数（DTMF）アウトオブバンド パルス（10/20 pps）

信号形式

DID モード:即時、遅延ダイヤル、ウィンクスタート FXS モード：グラウンドスタートおよびループスタート

コンフィギュレーション

Cisco IOS ソフトウェアの音声機能の設定については、「Cisco 3600 シリーズでの VoIP」を参照してください。

注：Cisco IOSソフトウェアでは、音声ポートパラメータを設定するためにvoice-port <slot>/<VIC slot>/<unit>グローバル設定コマンドを発行します。

VIC-2DID を設定およびトラブルシューティングするには、『VIC-2DID の設定とトラブルシューティング』を参照してください。

プラットフォームのサポート

この表では、VIC-2DID をサポートしているルータと、Cisco IOS ソフトウェアでのサポートについて一覧しています。

Cisco IOSソフトウェアサポート1

1751-V 2

1760-V2

ICS 7700/7750

IAD2431、IAD2432

VG200

2600、3620

3640、3660

2600XM、2691、3725、3745

キャリア モジュール

不要

不要

不要

不要

NM-1V、NM-2V

NM-1V、NM-2V

NM-1V、NM-2V

NM-HD-1V、NM-HD-2V、NM-HD-2VE

NM-1V、NM-2V

NM-HD-1V、NM-HD-2V、NM-HD-2VE

NM-HD2V

VIC-2DID3

12.2(2)XJ、12.2(2)XK、12.2(4)XL、12.2(4)XM、12.2(4)XW、12.2(4)YA、12.2(4)YB、12.2(4)YH、12.2(8)T、12.2(8)YJ、12.2(8)YL、12.2(8)YM、12.2(8)YN、12.2(11)YU、12.2(11)YV、12.2(13)T、12.2(13)ZH、12.2(15)T、12.2(15)ZJ、12.2(15)ZL、12.3(1)、12.3(2)T、12.3(2)XA、12.3(2)XC、12.3(2)XE、12.3(3)、12.3(4)T、12.3(5)

すべての Cisco IOS ソフトウェア バージョン

12.2(4)YH、12.2(8)YL、12.2(8)YM、12.2(8)YN、12.2(11)YU、12.2(11)YV、12.2(13)ZH、12.2(15)ZL、12.3(2)XA

Not Supported

12.1(5)XM1、12.2(2)T、12.2(2)XT、12.3(1)

12.1(5)XM1、12.2(2)T、12.2(2)XT、12.2(11)YT、12.3(1)

12.2(8)T1、12.2(11)T、12.2(11)YT、12.3(1)、12.3(2)T

12.2(15)ZJ、12.3(4)T

すべての Cisco IOS ソフトウェア リリース

12.2(15)ZJ、12.3(4)T

12.3(7)T

VIC-4FXS/DID4

12.2(8)YN、12.2(11)YU、12.2(11)YV、12.2(13)ZH、12.2(15)ZL、12.3(2)T、12.3(2)XA、12.3(2)XC、12.3(2)XE、12.3(4)T、12.3(5)

12.2(8)YN、12.2(11)YU、12.2(11)YV、12.2(13)ZH、12.2(15)ZL、12.3(2)T、12.3(2)XA、12.3(2)XC、12.3(2)XE、12.3(4)T、12.3(5)

12.2(4) XL3、12.2(8)YN、12.2(11)YU、12.2(11)YV、12.2(13)ZH、12.2(15)ZL、12.3(2)XA

12.3(4)XD、12.3(7)T

Not Supported

Not Supported

Not Supported

12.2(15)ZJ、12.3(4)T

サポートされていません

12.2(15)ZJ、12.3(4)T

12.3(7)T

1 音声には、1700 シリーズの場合 Cisco IOS ソフトウェアの「Voice」機能セット、2600/3600/3700 シリーズの場合 Cisco IOS ソフトウェアの「Plus」機能セットが必要です。音声は Cisco 3631 ルータではサポートされていません。VIC-2DID カードは Cisco 1750 ルータおよび Catalyst 4000/6000 シリーズ ファミリ スイッチではサポートされていません。

2 1700 音声プラットフォームでは、VIC をサポートするために 1 つ以上の PVDM が必要になります。PVDM がない場合、実行コンフィギュレーションで音声ポートが利用できない可能性があります。PVDM は DSP を備え、ボイスカードの完全な機能を提供します。これらの PVDM は、1750 では内部のマザーボードに搭載されています。詳細については、「Cisco 1750、1751、および 1760 ルータで認識されない音声インターフェイス カードのトラブルシューティング」を参照してください。Cisco VG200、2600、2600XM、2691、3600、および 3700 シリーズ ルータでは、キャリア ネットワーク モジュール（NM-1V、NM-2V、NM-HD-1V、NM-HD-2V、NM-HD-2VE、NM-HDV2）は、DSP がモジュールに取り付けられた状態で出荷されます。

3 VIC-2DID カードは、Cisco 1751/1760 で、および他の音声プラットフォームの NM-1V および NM-2V に装着されている場合、DID モード（デフォルト設定）と FXS モードの両方で動作します。ただし現在は、NM-HD-1V、NM-HD-2V、NM-HD-2VE、または NM-HDV2 に装着された VIC-2DID カードは、DID モードでのみ動作します。現在、VIC-2DID カードがこれらの音声ネットワーク モジュールに装着された場合、VIC-2DID カードの両方の動作モードを許可するよう、機能拡張要求を提出しています。

4 VIC-4FXS/DID カードは、Cisco 1751 および 1760 では、FXS（デフォルト設定）および DID モードの両方で動作します。他の音声プラットフォームでは、VIC-4FXS/DIDカードは、Cisco IOSソフトウェアリリース12.3でNM-HD-1V、NM-HD-2V、NM-HD-2VE、およびNM-HDV2にインストールされている場合にのみ動作します(14)T以降では、これらの音声ネットワークモジュールにインストールすると、VIC-4FXS/DIDカードの両方の動作モードを使用できます。

Cisco IOSソフトウェアサポート1

2801 2

2811、2821、2851 2

3825、3845 2

キャリア モジュール

不要

NM-1V、NM-2V

NM-HD-1V、NM-HD-2V、NM-HD-2VE

NM-HD2V

NM-1V、NM-2V

NM-HD-1V、NM-HD-2V、NM-HD-2VE

NM-HD2V

VIC-2FXS

サポートされていません

サポートされていません

サポートされていません

サポートされていません

サポートされていません

サポートされていません

サポートされていません

VIC2-2FXS

12.3(8)T4

サポートされていません

12.3(8)T4

12.3(8)T4

サポートされていません

12.3(11)T

12.3(11)T

VIC-2DID 3

12.3(8)T4

サポートされていません

12.3(8)T4

12.3(8)T4

サポートされていません

12.3(11)T

12.3(11)T

VIC-4FXS/DID 4

12.3(8)T4

サポートされていません

12.3(8)T4

12.3(8)T4

サポートされていません

12.3(11)T

12.3(11)T

1 音声機能には、Cisco Integrated Services Router（ISR; 統合サービス ルータ）のプラットフォームで最低限の Cisco IOS ソフトウェアの IPVOICE 機能セットが必要です。

2 Cisco 2801、2811、2821、2851、3825、および 3845 音声プラットフォームでは、VIC および VWIC がシャーシの WIC スロットに装着されている場合、これらをサポートするには 1 枚以上の PVDM2 DSP カードが必要です。このカードを使用しないと、実行構成で音声ポートが利用できない可能性があります。PVDM2 DSP カードには VIC を完全に機能させる DSP が装備されており、ISR プラットフォームのマザーボードに取り付けられます。VIC および VWIC がネットワーク モジュールにインストールされている場合、モジュール自体は、DSP が必要です。

3 VIC-2DID カードは、Cisco 2801 上の DID モード（デフォルト設定）と FXS モードの両方で動作することができます。他の ISR プラットフォームでは現在、VIC-2DID カードは DID モードでのみ動作します。現在、Cisco 2811、2821、2851、3825、および 3845 ISR プラットフォームで、VIC-2DID カードの両方の動作モードを許可するよう、機能拡張要求を提出しています。

4 VIC-4FXS/DID カードは、Cisco 2801 では、FXS（デフォルト設定）および DID モードの両方で動作します。他の ISR プラットフォームでは現在、VIC-4FXS/DID カードは FXS モードでのみ動作します。Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.3(14) T 以降では、VIC-4FXS/DID カードは、Cisco 2811、2821、2851、3825、および 3845 ISR プラットフォームで、どちらのモードでも動作します。

注：提供されているCisco IOSソフトウェアバージョンは、通常、対象のプラットフォーム、モジュール、または機能をサポートするために必要な最小バージョンです。特定の Cisco IOS ソフトウェア リリースがサポートする機能、モジュール、インターフェイス カード、またはシャーシの一覧は、Software Advisor（登録ユーザ専用）ツールで検索してください。

既知の問題

VIC-2DIDがDIDモードで使用されている場合は、-48 Vを供給します。この電圧は変更できません。VIC-2DID を DID 以外のモード（FXS モードなど）で使用している場合は、アイドル電圧を -24 V または -48 V のいずれかに設定できます。

次の出力は、アイドル電圧の選択方法の例を示しています。

configure terminal

voice-port <slot>/<vic slot>/<unit>

no signal did

!--- Turn off DID mode.

idle voltage

!--- This command not available in DID mode.

ポートに、shutdown および no shutdown コマンドを発行します。

関連情報

- Cisco 2600/3600/3700 シリーズ ルータ用音声/ファックス ネットワーク モジュール

- Cisco 2600 および Cisco 3600 シリーズ ルータのアナログ DID

- ボイス ハードウェア互換性マトリクス（Cisco 17/26/28/36/37/38xx、VG200、Catalyst 4500/4000、Catalyst 6xxx）

- 音声に関する技術サポート

- 音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート

- Cisco IP Telephony のトラブルシューティング

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems