内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

技術仕様

関連情報

概要

このドキュメントでは、CAB-25AS-MMOD アダプタの技術仕様について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

技術仕様

この図は、アダプタCAB-25AS-MMOD（製品番号CAB-25AS-MMOD）を示しています。 このアダプタは、アクセスサーバシリーズ(Cisco 2509 ～ Cisco 2512)を含むCisco 2500シリーズで使用されます。

このアダプタの一方の端にはRJ-45コネクタが、もう一方の端にはオス型DB-25コネクタが付いています。

次の表に、RJ-45とMMODのピンを示します。

ケーブル

DB-25アダプタ

RJ-45ピン

MMODピン^1

1

5

0

8

3

3

4

7

5

7

6

0

7

20

8

4

1 シスコで利用可能なMMODアダプタには「モデム」というラベルが付いています。

関連情報

- テクニカルサポート - Cisco Systems