内容

概要

はじめに

表記法

前提条件

使用するコンポーネント

設定

ネットワーク図

設定

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

この設定例では、Cisco 6130 デジタル加入者線アクセス マルチプレクサ（DSLAM）に接続し、Cisco 6400 ユニバーサル アクセス コンセントレータ（UAC）で終端する Cisco 1417 デジタル加入者線（DSL）ルータを紹介します。 Cisco 1417 は、PPP over ATM（PPPoA）を使用する Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）サーバとして設定されています。

インターネットサービスプロバイダー(ISP)は、インターネット接続用に単一のIPアドレス172.18.0.1を加入者に提供していますが、加入者はPCの小規模なネットワークを持ち、すべてのデバイスにインターネットアクセスを希望しています。

解決策は、Cisco 1417でネットワークアドレス変換(NAT)を設定することです。NATは、未登録のIPアドレスを使用してインターネットに接続するプライベートIPインターネットワークを可能にするため、IPアドレスの簡素化と節約を目的として設計されています。NATは、通常2つのネットワークを接続するルータで動作し、パケットが別のネットワークに転送される前に、内部ネットワークのプライベート(この場合は10.0.0.0ネットワーク)アドレスを正規(この場合は172.18.0.1)アドレスに変換します。この機能の一部として、NATは、ネットワーク全体に対して1つのアドレス(172.18.0.1)のみをアドバタイズするように設定できます。これにより、セキュリティが強化され、内部ネットワーク全体がそのアドレスの背後に隠されます。

NATは、セキュリティとアドレスの節約という2つの機能を備えており、通常はリモートアクセス環境に実装されます。10.0.0.1のIPアドレスは、Cisco 1417のイーサネットインターフェイスで手動で設定します。Cisco 1417はDHCPサーバとして機能するように設定され、イーサネットネットワークに接続されたローカルLANデバイスにIPアドレスをリースします。

次の設定は、イーサネットおよびATMインターフェイスに設定されたNATを示しています。Ethernet0インターフェイスのIPアドレスは10.0.0.1で、サブネットマスクは255.0.0.0です。NATはinsideに設定されています。つまり、インターフェイスはNAT変換の対象となる内部ネットワークに接続されています。ATMインターフェイス「Dialer0」のIPアドレスは172.18.0.1、サブネットマスクは255.255.0.0です。NATはoutside用に設定されています。つまり、インターフェイスはインターネットなどの外部ネットワークに接続されています。

はじめに

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

前提条件

このドキュメントに関しては個別の前提条件はありません。

使用するコンポーネント

この文書の情報は、次のソフトウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco 1417 DSLルータIOS®ソフトウェアリリース12.1(1.3)T

- Cisco 6400 UAC-NRP IOS ソフトウェア リリース 12.0(7)DC

- Cisco 6400 UAC-NSP IOS ソフトウェア リリース 12.0(4)DB

- Cisco 6130 DSLAM-NI2 の IOS ソフトウェア リリース 12.1(1)DA

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。実稼動中のネットワークで作業をしている場合、実際にコマンドを使用する前に、その潜在的な影響について理解しておく必要があります。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

ネットワーク図

このドキュメントでは次の図に示すネットワーク構成を使用しています。

設定

このドキュメントでは、次に示す設定を使用しています。

- Cisco 1417

Cisco 1417

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

ip dhcp excluded-address 10.0.0.1

!--- The DHCP pool does not lease this address; it is used by interface E0.

!

ip dhcp pool

network 10.0.0.0 255.0.0.0

default-router 10.0.0.1

!--- The default gateway is assigned to local devices.

!

interface Ethernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

ip nat inside

!

interface ATM0

no ip address

atm vc-per-vp 4096

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/44

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

interface Dialer0

ip address 172.18.0.1 255.255.0.0

ip nat outside

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 2

ppp authentication chap callin

ppp chap hostname

ppp chap password

!

ip nat inside source list 1  interface Dialer0 overload

ip classless

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

no ip http server

!

dialer-list  2  protocol ip permit

!

line con 0

end

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- DSL および LRE の技術サポート

- ADSLテクニカルサポート

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems