内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

EIA/TIA-449 速度と距離に関する制限

シリアル ケーブル CAB-449MT

EIA/TIA-449 シリアル ケーブル アセンブリ

EIA/TIA-449 DTE ケーブル ピン配置

シリアル ケーブル CAB-449FC

EIA/TIA-449 DCEケーブルピン配置 (DB-60 ～ DB-37)

関連情報

概要

この文書では、EIA/TIA-449 シリアル ケーブルの技術情報とケーブルの仕様について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

EIA/TIA-449 速度と距離に関する制限

平衡型ドライバを使用すると、EIA/TIA-449 のシグナルは EIA/TIA-232 の標準よりも長距離を伝達できます。次の表は EIA/TIA-449 のシグナルのボー レートと最長伝達距離の標準的な関係を示しています。これらの制限は V.35 と X.21 にも有効です。

データ レート（ボー）

距離（フィート）

距離（m）

2,400

4,100

1,250

4800

2,050

625

9600

1,025

312

19200

513

156

38400

256

78

56000

102

31

T1

50

15

注意： EIA/TIA-449およびV.35インターフェイスは、最大2.048 Mbpsのデータレートをサポートします。この最大値を超えると、データが失われる可能性があるため、推奨されません。

シリアル ケーブル CAB-449MT

このセクションでは CAB-449MT シリアル ケーブルのケーブル アセンブリとピン配列を示します。

注：ケーブル自体は、Ciscoルータをデータ端末装置(DTE)またはデータ通信装置(DCE)デバイスとしてネットワーク内の他のデバイスに識別します。このため、次の表から正しい製品番号を選択することが重要です。

この製品（部品番号 72-0795-01）のケーブル雌雄は、オス DB-60 - オス DB-37 で、モードは DTE です。

CAB-449MT ケーブルは Cisco 7000 ファミリ、Cisco 4000 シリーズ、Cisco 3600 シリーズ、Cisco 2500 シリーズ、Cisco 1600 シリーズ、Cisco アクセス サーバ、および AccessPro PC カードで使用されます。このケーブルのシスコ側にはオス型 DB-60 コネクタが付いており、ネットワーク側にはオス型 DB-37 コネクタが付いています。

EIA/TIA-449 シリアル ケーブル アセンブリ

EIA/TIA-449 DTE ケーブル ピン配置

次の表に EIA/TIA-449 DTE ケーブル ピン配列（DB-60 から DB-37）を示します。

注：矢印は信号の方向を示します。

- ---> DTE から DCE を示します。

- < – はDCEからDTEを示します

60 ピン 1

信号

説明

方向

25 ピン

信号

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

ショーティング グループ

-

-

-

J1-51 J1-52

GND MODE_DCE

ショーティング グループ

-

-

-

J1-46

Shield_GND

1 回

-

J2-1

シールド GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

ツイスト ペア No. 6

—> —>

J2-4 J2-22

SD+ SD-

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

ツイスト ペア No. 9

<— <—

J2-5 J2-23

ST+ ST-

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

ツイスト ペア No. 11

<— <—

J2-6 J2-24

RD+ RD-

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

ツイスト ペア No. 5

—> —>

J2-7 J2-25

RS+ RS-

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

ツイスト ペア No. 10

<— <—

J2-8 J2-26

RT+ RT-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

ツイスト ペア No. 1

<— <—

J2-9 J2-27

CS+ CS-

J1-44 J1-45

LL/DCD Circuit_GND

ツイスト ペア No. 12

---> -

J2-10 J2-37

LL SC

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR-

ツイスト ペア No. 2

<— <—

J2-11 J2-29

DM+ DM-

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR-

ツイスト ペア No. 4

—> —>

J2-12 J2-30

TR+ TR-

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD-

ツイスト ペア No. 3

<— <—

J2-13 J2-31

RR+ RR-

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC-

ツイスト ペア No. 7

—> —>

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15 J1-16

Circuit_GND Circuit_GND

ツイスト ペア No. 9

- -

J2-19 J2-20

SG RC

1 参照されていないピンは接続されません。

シリアル ケーブル CAB-449FC

このセクションでは CAB-449FC シリアル ケーブルのケーブル アセンブリとピン配列を示します。

この製品（部品番号 72-0796-01）のケーブル雌雄は、オス DB-60 - メス DB-37 で、モードは DCE です。

このケーブルは、Cisco 7000ファミリ、Cisco 4000シリーズ、Cisco 3600シリーズ、Cisco 2500シリーズ、Cisco 1600シリーズ、Ciscoアクセスサーバ、およびAccessPro PCカードで使用されます。このケーブルのシスコ側にはオス型 DB-60 コネクタが付いており、ネットワーク側にはメス型 DB-37 コネクタが付いています。

EIA/TIA-449 DCEケーブルピン配置 (DB-60 ～ DB-37)

次の表に EIA/TIA-449 DCE ケーブル ピン配列（DB-60 から DB-37）を示します。

注：矢印は信号の方向を示します。

- ---> DTE から DCE を示します。

- < – はDCEからDTEを示します

60 ピン 1

信号

説明

方向

25 ピン

信号

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

ショーティング グループ

-

-

-

J1-46

Shield_GND

1 回

-

J2-1

シールド GND

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

ツイスト ペア No. 11

<— <—

J2-4 J2-22

SD+ SD-

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC-

ツイスト ペア No. 7

—> —>

J2-5 J2-23

ST+ ST-

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

ツイスト ペア No. 6

—> —>

J2-6 J2-24

RD+ RD-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

ツイスト ペア No. 1

<— <—

J2-7 J2-25

RS+ RS-

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

ツイスト ペア No. 9

—> —>

J2-8 J2-26

RT+ RT-

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

ツイスト ペア No. 5

—> —>

J2-9 J2-27

CS+ CS-

J1-29 J1-30

NIL/LL回路_GND

ツイスト ペア No. 12

---> -

J2-10 J2-37

LL SC

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR-

ツイスト ペア No. 4

—> —>

J2-11 J2-29

DM+ DM-

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR-

ツイスト ペア No. 2

<— <—

J2-12 J2-30

TR+ TR-

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD-

ツイスト ペア No. 3

—> —>

J2-13 J2-31

RR+ RR-

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

ツイスト ペア No. 10

<— <—

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15 J1-16

Circuit_GND Circuit_GND

ツイスト ペア No. 8

- -

J2-19 J2-20

SG RC

関連情報

- テクニカルサポート - Cisco Systems