内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

トポロジ

4ノードRPRの構築

確認

手順 1

手順 2

手順 3

手順 4

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco ONS 15454 のマルチレイヤ（ML）カードを介して 4 つのノードで復元パケット リング（RPR）を構築するための設定について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco ONS 15454

- Cisco ONS 15454 ML シリーズ イーサネット カード

- Cisco IOS(R) ソフトウェア

- ブリッジングと IP ルーティング

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- ONS リリース 5.02 を実行する Cisco ONS 15454

- Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2 を実行する（ONS 5.02 リリースの一部としてバンドルされている）ML.

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

トポロジ

このドキュメントでは、4つのONS 15454ノード（Studio Node 1、Studio Node 2、Studio Node 3、およびStudio Node 4）を使用したラボ設定を使用します(図1を参照してください)。 これらの4つのノードは、1つのOC48単方向パススイッチドリング(UPSR)を形成します。

注：理解しやすいように、このドキュメントの残りの部分では、ノード1、ノード2、ノード3、およびノード4と呼ばれるノードを示します。

図 1：トポロジ

各ノードには、スロット6に1枚のML 100Tカードが装着されています(図2を参照)。

図2：ノードビュー：スロット6のML 100Tカード

図3にRPRリングトポロジを示します。RPR設定は、このトポロジに基づいています。

図3 - RPRリングトポロジ

4ノードRPRの構築

4つのノードを持つRPRを構築するには、次の手順を実行します。

1. ノード1のPOS 1とノード2のPOS 0の間に回線を構築します。

次のステップを実行します。

1. Circuit > Createの順に選択します。

[回路作成]ダイアログボックスが表示されます。

図4 – 回線の作成

2. [STS]を選択し、[Next]をクリックします。

Circuit Attributesウィンドウが表示されます(図5を参照してください)。

3. [名前]フィールドに回路名を入力します。

図5 - [Circuit Attributes]ウィンドウ

4. [サイズ]リストから回路の適切なサイズを選択し、[状態]リストから適切な状態を選択します。

5. [next] をクリックします。

[Source]ウィンドウが表示されます(図6を参照してください)。

6. 「ノード」リストからソースノードとして「Studio Node 1」を選択します。

7. スロットリストから6(ML100T)を選択し、ポートリストから1(POS)を選択します。

注：常にpos 0からpos 1にリングを開始してください。

図6 - [Source]ウィンドウ

8. [next] をクリックします。

[Destination]ウィンドウが表示されます(図7を参照してください)。

9. 「ノード」リストから宛先ノードとして「Studio Node 2」を選択します。

10. スロットリストから6(ML100T)を選択し、ポートリストから1(POS)を選択します。

図7 - [Destination]ウィンドウ

11. [next] をクリックします。

[Circuit Routing Preferences]ウィンドウが表示されます(図8を参照してください)。

RPRによって保護が実行されると、[Fully Protected Path]チェックボックスがオフになります。[Route Automatically]をオンにするか、回路を手動でルーティングできます。手動でルーティングする場合は、ステップmに進みます。

12. [Fully Protected Path]チェックボックスをオフにします。

図8 - [Circuit Routing Preferences]ウィンドウ

13. [next] をクリックします。

[Route Review/Edit]ウィンドウが表示されます(図9を参照)。

14. ソースノードを選択し、「スパンの追加」をクリックします。

15. [Finish] をクリックします。

回線の作成が完了しました。図9には、ノード1のPOS 1とノード2のPOS 0の間の回線を示します。

図9 – ノード1のPOS1とノード2のPOS0間の回線

2. ノード2のPOS 1とノード3のPOS 0の間に回線を構築します。

ステップ1で説明したのと同じ詳細手順を使用します。図10は、ノード2のPOS 1とノード3のPOS 0の間の回線を示しています。

図10 – ノード2のPOS 1とノード3のPOS 0の間の回線

3. 同様に、ノード3のPOS 1とノード4のPOS 0の間に回線を構築します。

ステップ1で説明したのと同じ詳細手順を使用します。図11は、ノード3のPOS 1とノード4のPOS 0の間の回線を示しています。

図11 – ノード3のPOS 1とノード4のPOS 0の間の回線

4. 最後に、ノード4のPOS 1とノード1のPOS 0の間に回線を構築します。

ステップ1で説明したのと同じ詳細な手順を使用します。図12は、ノード4のPOS 1とノード1のPOS 0の間の回線を示しています。

図12 – ノード4のPOS 1からノード1のPOS 0までの回線

5. ノード1にML100Tカードを設定します。

次のステップを実行します。

1. IRB（統合ルーティングおよびブリッジング）を有効にします。

bridge irb

2. SRPインターフェイスを設定します。

interface SPR1

ip address 10.1.1.1 255.0.0.0

carrier-delay msec 50

no keepalive

spr station-id 1

spr wrap delayed

hold-queue 150 in

3. インターフェイスPOS0:

interface POS0

no ip address

carrier-delay msec 50

spr-intf-id 1

crc 32

4. インターフェイスPOS1を設定します。

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

6. ノード2にML100Tカードを設定します。

次のステップを実行します。

1. IRB（統合ルーティングおよびブリッジング）を有効にします。

bridge irb

2. SRPインターフェイスを設定します。

interface SPR1

ip address 10.1.1.2 255.0.0.0

carrier-delay msec 50

no keepalive

spr station-id 2

spr wrap delayed

hold-queue 150 in

3. インターフェイスPOS0:

interface POS0

no ip address

carrier-delay msec 50

spr-intf-id 1

crc 32

4. インターフェイスPOS1を設定します。

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

7. ノード3にML100Tカードを設定します。

次のステップを実行します。

1. IRB（統合ルーティングおよびブリッジング）を有効にします。

bridge irb

2. SRPインターフェイスを設定します。

interface SPR1

ip address 10.1.1.3 255.0.0.0

carrier-delay msec 50

no keepalive

spr station-id 3

spr wrap delayed

hold-queue 150 in

3. インターフェイスPOS0:

interface POS0

no ip address

carrier-delay msec 50

spr-intf-id 1

crc 32

4. インターフェイスPOS1を設定します。

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

8. ノード4にML100Tカードを設定します。

次のステップを実行します。

1. IRB（統合ルーティングおよびブリッジング）を有効にします。

bridge irb

2. SRPインターフェイスを設定します。

interface SPR1

ip address 10.1.1.4 255.0.0.0

carrier-delay msec 50

no keepalive

spr station-id 4

spr wrap delayed

hold-queue 150 in

3. インターフェイスPOS0:

interface POS0

no ip address

carrier-delay msec 50

spr-intf-id 1

crc 32

4. インターフェイスPOS1を設定します。

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

確認

設定を確認するには、他のすべてのノードからすべてのノードに対して正常にpingを実行する必要があります。このセクションでは、設定が正しいことを確認する手順を順を追って説明します。

手順 1

次のステップを実行します。

1. ノード1からノード2、ノード3、およびノード4にpingを実行します。

Node_1_Slot_6#ping 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/11/32 ms

Node_1_Slot_6#ping 10.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/8/24 ms

Node_1_Slot_6#ping 10.1.1.4

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.4, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/5/8 ms

2. show cdp neighborコマンドを発行します。

Node_1_Slot_6#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID       Local Intrfce    Holdtme   Capability  Platform  Port ID

Node_4_Slot_6   SPR1              137          R       ONS-ML100TSPR1

Node_3_Slot_6   SPR1              162         R T      ONS-ML100TSPR1

Node_2_Slot_6   SPR1              128          R       ONS-ML100TSPR1

手順 2

次に以下の手順を実行します。

1. ノード2から、ノード1、ノード3、およびノード4に正常にpingします。

Node_2_Slot_6#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/6/12 ms

Node_2_Slot_6#ping 10.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/8 ms

Node_2_Slot_6#ping 10.1.1.4

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.4, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/8 ms

2. show cdp neighborコマンドを発行します。

Node_2_Slot_6#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID       Local Intrfce    Holdtme   Capability  Platform  Port ID

Node_4_Slot_6   SPR1              175          R       ONS-ML100TSPR1

Node_1_Slot_6   SPR1              171         R T      ONS-ML100TSPR1

Node_3_Slot_6   SPR1              141         R T      ONS-ML100TSPR1

手順 3

次のステップを実行します。

1. ノード3から、ノード1、ノード2、およびノード4に正常にpingします。

Node_3_Slot_6#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/8/12 ms

Node_3_Slot_6#ping 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/5/12 ms

Node_3_Slot_6#ping 10.1.1.4

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.4, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 4/5/8 ms

2. show cdp neighborコマンドを発行します。

Node_3_Slot_6#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID       Local Intrfce    Holdtme   Capability  Platform  Port ID

Node_4_Slot_6   SPR1              170          R       ONS-ML100TSPR1

Node_1_Slot_6   SPR1              166         R T      ONS-ML100TSPR1

Node_2_Slot_6   SPR1              161          R       ONS-ML100TSPR1

手順 4

最後に、次の手順を実行します。

1. ノード4から、ノード1、ノード2、およびノード3に正常にpingします。

Node_4_Slot_6#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/6/12 ms

Node_4_Slot_6#ping 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/5/8 ms

Node_4_Slot_6#ping 10.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/6/12 ms

2. show cdp neighborコマンドを発行します。

Node_4_Slot_6#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID       Local Intrfce    Holdtme   Capability  Platform  Port ID

Node_1_Slot_6   SPR1              152         R T      ONS-ML100TSPR1

Node_3_Slot_6   SPR1              122         R T      ONS-ML100TSPR1

Node_2_Slot_6   SPR1              147          R       ONS-ML100TSPR1

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems