内容

概要

製品概要およびコンポーネント

シャーシおよびファン トレイ

メカニカル インターフェイスカード

OC-n カード

イーサネット カード

G1000-2 カード

XTC カード

電気的保護

15454 および 15327 の相互運用性の問題

ソフトウェアの互換性

VT マッピング

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco ONS 15454 および Cisco ONS 15327 同期光ファイバ ネットワーク（SONET）アド/ドロップ マルチプレクサ（ADM）のネットワーク要素（NE）の主な相違点、および互換性の問題を説明します。 このドキュメントでは、ONS 15454 のリリース 4.0 まで、および ONS 15327 のリリース 4.0 までのソフトウェア リリースを網羅しています。

製品概要およびコンポーネント

ONS 15327 は、複数サービスのマネージド サービスのと高速帯域幅集約のための小規模のコスト効率の高いデバイスであり、ONS 15454 の全機能を必要とはしない場合に利用できます。DS1、DS3、OC（光キャリア）-3（R3.3 以上）、OC-12、OC-48、イーサネット 10/100、および G1000(R4.0) サービスをサポートしており、単方向パス スイッチ型リング（UPSR）、双方向回線スイッチ（BLSR R3.3）またはパス保護メッシュ ネットワーク（PPMN）設定を直列に展開できます。ONS 15327 でサポートされているすべての構成では、ONS 15327 と ONS 15454 を組み合わせて展開できます。図 1 に、ONS 15327 と ONS 15454 を示します。

図 1.15454 および 15327

ONS 15327 は高さ 13 cm（5.1 インチ）であり（ONS 15454 の高さの約 3 分の 1）、7 フィート ラックには 12 台装着できます。図 2 に、ONS 15327 のシャーシ レイアウトとスロット割り当てを示します。

図 2.15327 シャーシとカード割り当て

ONS 15327 は、前面パネルですべてにアクセスできるよう設計されており、4 個の高速スロットを備えています。各スロットは OC-3、OC-12、OC-48、またはイーサネット 10/100/G1000 カードに対応しています。ONS 15454 のタイミング通信制御（TCC）カードとクロス コネクト/バーチャル トリビュタリ（XC-VT）カードの機能を組み合わせた、2 つの共通制御およびクロス コネクト カード（XTC）があります。メカニカル インターフェイス カード（MIC）は、電力、タイミング、アラーム、および DS-n インターフェイスのためのインターフェイス カードとして動作します。各カードについての詳細については後述します。

シャーシおよびファン トレイ

ONS 15327 シャーシには、2 つの水平方向のスロット列と右側の垂直ファン トレイが配置されています。

図 3.ONS 15327 シャーシのスロット番号

スペースの制限により、ONS 15327にはLCDディスプレイが表示されません。したがって、IP情報とソフトウェアバージョンは、Cisco Transport Controller(CTC)またはTransaction Language 1(TL1)を介して取得する必要があります。 初回起動時に、オンサイト担当員が次のものを使用してネットワーク要素の IP アドレスを確認する必要があります。

- TL1

- HyperTerminal セッション

- XTC カードのクラフト ポートに接続するストレート DB9 ケーブル

メカニカル インターフェイスカード

ONS 15327 は、すべて前面パネルからアクセスできるように設計されているため、バックプレーンにはコネクタがありません。これは、スロット7と8のMICを使用することで可能になります。MICは、電力、タイミング、および外部アラーム用のインターフェイスを提供する（ほとんどの）パッシブカードと、DS3とDS1の物理インターフェイスです。これらのカードは、ONS 15454のバックプレーンコネクタと同様に、接続のみと考えてください。MICにはDS3またはDS1の回路は含まれず、保護スイッチング動作は提供されません。すべての DS-n 機能（DS-n スイッチングを含む）は XTC カードから管理されます。

MICカードには、AとBの2種類があります。どちらのカードにも、DS1アンフェノールケーブルインターフェイス、圧縮型の電源コネクタ、RJ-45アラームとタイミングインターフェイスがあります。MIC Aには3つのDS3送信接続があり、スロット8用にキー設定されています。MIC Bには3つの受信DS3インターフェイスがあり、スロット7用にキー設定されています。15327の動作には1つのMICのみが必要ですが、シンプレックス動作は非冗長電源とです。

図 4.MIC 28-3-A カード

図 5.MIC 28-3-B カード

ONS 15327 には MIC の冗長 -48 V DC 電源接続があります。コネクタは圧縮タイプであり、ホーム オーディオ システムのスピーカ接続に似ています。冗長電源が推奨されます。冗長電源は、2 つの MIC カードを使用することで実現できます。

タイミングインターフェイスは、ONS 15454のバックプレーンで使用されるワイヤラップ接続ではなく、RJ-45接続です。各MICには1つのタイミング接続があり、2つのMICカードを使用して冗長タイミングを実現できます。ONS 15454 と同様に、ONS 15327 では Building Integrated Timing Supply（BITS）および回線タイミングの両方がサポートされています。

ONS 15327は、ONS 15454の個別のAlarm Interface Controller(AIC)カードではなく、RJ-45インターフェイスを使用してユーザにプロビジョニング可能なアラームを提供します。各MICには3つの入力接点と1つの出力接点があります。2 つの MIC を使用することで、合計 6 つのユーザ プロビジョニング可能な外部入力アラームと 2 つの外部出力制御が実現します。

ONS 15327は、ONS 15454と同じDS1アンフェノールケーブルとピン配置を使用します。各MICで14個のDS1をプロビジョニングできます。これにより、ONS 15327ごとに合計28個8個8個8個8個8個6個の6個MIC6枚のXTC-28-3。XTC-14カードを使用して14個のDS1をプロビジョニングできます。DS1 の保護スイッチングとその他のすべてのプロビジョニング機能は、XTC カードで実行されます。各 ONS 15327 ノードでは 3 個の DS3 が使用可能です。

DS3インターフェイスは、MIC Aの送信ポートを持つ2つのMICカードとMIC Bの受信ポートで分割されます。DS3トラフィックをプロビジョニングするには、少なくとも1つのXTC-28-3カードをインストールする必要があります。XTC-14 カードを使用する場合、DS3 は使用できません。DS3 機能はすべてクリア チャネルであり、ONS 15327 にはフレーミング機能や Trunsmux 機能はありません。

OC-n カード

15327 では現在、次のカードがサポートされています。

- OC3 IR 4 1310 カード

- OC12 IR 1310 カード

- OC12 LR 1550 カード

- OC48 IR 1310 カード

- OC48 LR 1550 カード

これらのカードは、ONS 15454のコンジュゲート・カードと同じ仕様です。すべてのOCNカードは、シャーシの4つの高速スロット（スロット1 ～ 4）のいずれかに装着できます。

イーサネット カード

15327 では 4 つのポート カードで 10/100 イーサネットがサポートされており、ONS 15327 と ONS 15454 でイーサネット トラフィックに完全な互換性があります。

図 6.E10/100 - 4 カード

イーサネット カードをスティッチド（マルチカード モード）、またはアンスティッチド（シングルカード モード）として設定できます。 次の表に、各設定で使用可能な帯域幅の概要を示します。ONS 15454 イーサネット設定を比較のために示します。

表 1イーサネット回線タイプ（15454 および 15327）

注：STSは同期転送信号を表します

1 つの ONS 15327 カードで異なるトラフィック タイプを混在させることはできません。たとえば、1 つの STS-3C 回線がアンスティッチド カードでプロビジョニングされている場合、プロビジョニング可能なもう 1 つのトラフィックは別の STS-3C 回線だけです。STS-3C をプロビジョニングした後に STS-1 をプロビジョニングすることはできません。

G1000-2 カード

G1000-2 には、大容量顧客 LAN 相互接続のための IEEE 802.3 準拠 1000 Mbps ポートが 2 つ装備されています。ポート当たりの最大帯域幅 2000 Mbps を実現するため、各ポートでは全二重操作がサポートされています。G1000-2 カードは標準の Small Form Factor Pluggable（SFP）モジュールを光ポートに使用します。SFP は、ギガビット イーサネット ポートに挿入し、ポートを光ファイバ ネットワークにリンクする入出力デバイスです。Cisco は 2 つの SFP モジュールを提供しています。1 つは短距離用途で、もう 1 つは長距離用途です。短距離モデルはマルチモード ファイバに接続し、長距離モデルはシングル モード ファイバを必要とします。

図 7：G1000-2 カードの前面プレート

XTC カード

XTCカードは、ONS 15327用のコントローラ(XTC)とクロスコネクト(XC)マトリックスカードの組み合わせです。ONS 15454上のTCC/TCC+カードとXC/XC-VTカードカードカードのカードのののののののの組組組組組組の組組み組合みみとして考考み入立立立れ合替えることができ、次の機能がを持です。

- IP アドレス解決

- SONET データ通信チャネル（DCC）終端

- 障害の検出と報告

- ノードのデータベースの保守

XTC カードには、ノードの XC マトリックスも含まれており、MIC カードにある DS-n インターフェイスに対して回路および保護スイッチングを提供します。

図 8.XTC-28-3 カード

図 9.XTC-14 カード

TCC カードと XC-VT カードの両方に対してデュプレックス オペレーションが推奨される ONS 15454 とは異なり、ONS 15327 では XTC カードのシンプレックス オペレーションがサポートされています。ただし DS-n 保護スイッチングのために 2 つの XTC カードを展開する必要があります。

ONS 15327 では、各光インターフェイス カードでの DCC 終端がサポートされています。1 つのノードで最大 4 つの SONET DCC がサポートされているため、各 ONS 15327 は 2 つの UPSR をサポートできます。現在、ONS 15327 では双方向回線スイッチ型リング（BLSR）と DCC トンネリングはサポートされていません。

XTC カードには 2 つのタイプがあります。XTC-14 は 14 個の DS-1 をサポートしますが DS-3 はサポートしていません。XTC-28-3 は 28 個の DS-1 と 3 個の DS-3 をサポートしています。2 種類のカードを 1 つのノードに混在させることはできませんが、同一ネットワーク内では混在させることができます。いずれかのタイプのカードを使用して、バーチャル トリビュタリ（VT）トンネリングを実行できます。

XTC マトリックス

XTC-XC マトリックスは、ONS 15454 の XC-VT マトリックスと同一です。XTC マトリックスは、実際には STS と VT マトリックスからなります。

図 10.XTC マトリックス

電気的保護

XTC カードは、DS3 および DS1 カードの回路および保護機能を搭載しています。DS3 および DS1 インターフェイスは MIC カードに搭載されています。スロット 6 の XTC カードは指定の現用カードであり、スロット 5 の XTC は指定の保護カードです。いずれかのカードがアクティブであり、トラフィックを伝送できます。

DS3およびDS1カードをプロビジョニング（ポートのサービス化、ループバックなど）するには、スロット6のXTCカードを選択する必要があります。スロット5の指定された保護XTCではプロビジョニングを実行できません。スロット5のカードレベルビューで注意してください。

保護スイッチングは、XTC カードで構成される非リバーティブ 1:1 保護グループで実行されます。1 つのノードに 2 つの XTC カードがある場合は、デフォルトの保護グループ XTCPROTGRP が作成されます。このグループの削除、名前変更、編集はできません。デフォルトではスロット 6 が現用カードであり、スロット 5 が保護カードです。DS-n 回路はこのグループを使用して自動的に保護されます。

15454 および 15327 の相互運用性の問題

ソフトウェアの互換性

ONS 15454 および ONS 15327 は同一ネットワーク上で同時に動作するように設計されています。Java™ Runtime Environment（JRE）のバージョンと CTC ファイルに関する次の問題を考慮してください。

JRE のバージョン

ONS 15327 で CTC を使用するには、ご使用のコンピュータの Web ブラウザに、使用している CTC ソフトウェアリリースに対応した正しい Java Runtime Environment（JRE）がインストールされている必要があります。各 CTC ソフトウェア リリースに対応した正しい JRE は、Cisco ONS 15454 ソフトウェア CD およびドキュメンテーション CD に含まれています。ネットワーク上で複数の CTC ソフトウェア リリースを実行している場合は、コンピュータにインストールされている JRE が、複数のソフトウェア リリースと互換である必要があります。表 4-1 に、ONS ソフトウェア リリースと JRE の互換性を示します。

表 2：JRE の互換性

ONS ソフトウェア リリース

JRE 1.2.2 との互換性

JRE 1.3 との互換性

ONS 15327 Release 1.0

Yes

No

ONS 15327 Release 1.0.1

Yes

Yes

ONS 15327 Release 3.3

Yes

Yes

ONS 15327 Release 3.4

No

Yes

ONS 15327 Release 4.0

No

Yes

CTC の分割

ONS 15327 Release 1.0 および ONS 15454 Release 3.0 以降、CTC は 1 つの CMS.jar ファイルではなく複数の JAR ファイルに分割されます。その結果、2 種類の CTC ファイル（コアおよびエレメント Java Archive（JAR）ファイル）が存在します。コアファイルはONS 15327とONS 15454の両方に共通です。要素ファイルは特定の製品に固有です。

図 11.CTC の分割

今後、ソフトウェア バージョンはコア ロードとエレメント ロードで別々に報告されます。図 12 に、ONS 15327 オプションのスクリーン ショットを示します。

図12.CTCコアおよび要素ソフトウェアバージョン

この 15327（IP アドレス：10.89.239.93）はスタンドアロン ノードであり、ファイル分割の特徴が示されています。ONS 15327 および ONS 15454 の両方に共通のコア ファイルは、コア ビルドの一部です。ONS 15327（要素ファイル）に固有のファイルはリリース1.0.0です。このONS 15327が他のONS 15327またはONS 1544に接続されている場合は、リリース2.3.0です54sの場合、その要素のバージョンも表示され、適切な要素ビルドの下に他のノードのIPアドレスがリストされます。

ソフトウェア相互運用性

以前のリリースでは、JRE の互換性と CTC の分割の問題が原因で、ONS 15454 と ONS 15327 を同一ネットワーク上で同時に稼働すると警告が発生しました。両方のノードを管理するには、最新ソフトウェア バージョンが稼働するノードから CTC を起動します。表 3 に、最新ソフトウェア バージョンが稼働するノードを確認する方法を示します。

表 3CTC を起動するノードの判断

たとえば、ONS 15454 ノードでリリース 2.2 が稼働しており、ONS 15327 でリリース 1.0 が稼働している場合、両方のノードのプロビジョニングを実行できるようにするには、ONS 15327 から CTC を起動します。ONS 15454 から CTC を起動すると、次の状況が発生します。

- ネットワークで ONS 15327 が IP アドレスとともにグレー表示になります。

- そのノードの詳細を確認できません。

- そのノードが関連する回線をプロビジョニングできません。

- そのノードに関連する既存の回線は [Active] ではなく [Incomplete] と表示されます。

- ONS 15327 からのアラームやその他の情報は使用できません。

注：ONS 15327とONS 15454の両方はリリース3.3から互換性があるため、どちらのNEでもCTCを起動できます。

VT マッピング

ONS 15454 は、VT 回線を作成するための VT グループと番号を標準外の方法で記述します。ONS 15327 では、VT を 7 つのグループ（グループあたり 4 つの VT）に編成しています。これは標準的なグループ編成方法です。次の表に、ONS 15454 VT と ONS 15327 VT の相関関係を示します。

表 415454 から 15327 への VT マッピング

ONS 15327 と ONS 15454 の間で VT 回線を作成する場合は、特に VT 照合を行うときに番号方式が異なっていることを考慮する必要があります。

関連情報

- Cisco ONS 15327 リリース 3.4 リリース ノート

- テクニカルサポート - Cisco Systems