内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

トポロジ

1枚のMLシリーズカードの交換

関連情報

概要

このドキュメントでは、ONS 15454 プラットフォーム用の Cisco Multi-Layer（ML）シリーズ カードを交換する手順について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco ONS 15454

- Cisco ONS 15454 ML シリーズ イーサネット カード

- Cisco IOS(R) ソフトウェア

- ブリッジングと IP ルーティング

- Packet-over-SONET(POS)

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco ONSリリース4.6.2が稼働するCisco ONS 15454

- Cisco IOSソフトウェア12.1(20)EO1が稼働するML(ONS 4.6.2リリースの一部としてバンドル)

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

トポロジ

このドキュメントでは、4つのONS 15454ノード（Studio Node 1、Studio Node 2、Studio Node 3、およびStudio Node 4）を使用したラボ設定を使用します(図1を参照してください)。 これらの4つのノードは、1つのOC48単方向パススイッチドリング(UPSR)を形成します。

注：理解しやすいように、このドキュメントの残りの部分では、ノード1、ノード2、ノード3、およびノード4と呼ばれるノードを示します。

図 1：トポロジ

各ノードには1つのML 1000カードがインストールされています。これらの4つのMLカードは、1つのResilient Packet Ring(RPR)を形成します。 図2に設定を示します。

図2 - RPRリングトポロジ

1枚のMLシリーズカードの交換

この手順では、ノード2のMLシリーズカードを新しいカードに置き換える方法について説明します(図2の矢印Aを参照してください)。 隣接する2つのMLカードの2つのPOSインターフェイスは次のとおりです。

- node1のPOS 0(図2の矢印Cを参照)

- ノード3のPOS 1(図2の矢印Bを参照)

この手順では、データ損失の可能性を最小限に抑える必要があります。

ノード2のMLシリーズカードを交換するには、次の手順を実行します。

1. ノード2のMLカードにログインします。

2. 特権EXECモードに入ります。

3. copy run startコマンドを発行し、現在の実行中のIOS設定を保存します。

4. バックアップのために、コンフィギュレーションファイルをメモ帳の形式に保ちます。または、[ML Card View]で、[IOS] > [IOS Startup Config] > [TCC] > [Local]を選択し、現在の設定をバックアップします。このファイルをリロードに使用すると、ディザスタリカバリを支援できます。

5. ノード1のMLカードにログインします。

6. 特権EXECモードに入ります。

7. POS 0インターフェイスをシャットダウンします。以下にそのコマンドを示します。

int pos 0

shutdown

8. ノード3のMLカードにログインします。

9. 特権EXECモードに入ります。

10. POS 1インターフェイスをシャットダウンします。以下にそのコマンドを示します。

int pos 1

shutdown

11. ノード2のMLカードを取り出します(図2の矢印Aを参照してください)。

12. 交換用MLカードをノード2に挿入します。

13. 新しいMLカードがアクティブになるまで待ちます。

14. 新しいMLカードにログインして、IOS設定を確認します。TCCは現在のIOS設定をMLカードにダウンロードする必要があります。

15. ノード1のMLカードにログインします。

16. 特権EXECモードに入ります。

17. POS 0インターフェイスを開きます。以下にそのコマンドを示します。

int pos 0

no shutdown

18. ノード3のMLカードにログインします。

19. 特権EXECモードに入ります。

20. POS 1インターフェイスを開きます。以下にそのコマンドを示します。

int pos 1

no shutdown

21. 各MLカードで次の手順を実行します。

1. show ip interface briefコマンドを発行して、POSのステータスを確認し、プロトコルがアップ状態であるかどうかを確認します。

2. show interface POS 0コマンドまたはshow interface POS 1コマンドを発行して、POSインターフェイスのトラフィックとエラーカウントを確認します。

3. clear countersコマンドを発行して、カウンタをクリアします。clear countersコマンドを再度発行して、エラーカウンタが増加しているかどうかを確認します。エラーが増加している（CRCなど）場合は、show controller POS 0およびshow controller POS 1コマンドを発行して、エラーを確認する必要があります。

NEWPTRカウンタが増加している場合は、タイミングを確認します。BIP(B3)カウンタが増加している場合は、次の手順を実行します。

1. アクティブなXCカードをリセットします。

2. 問題が解決しない場合は、MLをリセットします。

3. 問題がさらに解決しない場合は、MLを装着し直します。

4. 問題が解決しない場合は、MLを交換します。

MLを交換しても問題が引き続き発生する場合は、Cisco TACでサービスリクエストをオープンしてください。

4. show ip interface briefコマンドを発行し、RPRのすべての回路がアクティブかどうかを確認します。

5. show ons alarmコマンドを発行して、アラームがないかどうかを確認します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems