内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

スタートアップコンフィギュレーションファイル

MLシリーズカードのCisco IOSソフトウェアの最小構成

最小構成のロード

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco ONS 15454 上の Cisco Transport Controller（CTC）によって、マルチゾーン（ML）カードに最低限の Cisco IOS® ソフトウェア設定をロードする方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco ONS 15454

- Cisco ONS 15454 ML シリーズ イーサネット カード

- Cisco IOS ソフトウェア

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco ONS 15454リリース4.1.3以降

- MLシリーズカード(ONS 4.1.3リリースの一部としてバンドル)

- Cisco IOSソフトウェアリリース12.1(19)EO1以降

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景説明

スタートアップコンフィギュレーションファイル

MLシリーズカードがリセットされたときにデフォルト設定を超えて機能するには、カードに最小設定を含むスタートアップコンフィギュレーションファイルが必要です。TCC+/TCC2フラッシュメモリにスタートアップコンフィギュレーションファイルが存在しない場合、カードはデフォルト設定まで起動します。このような場合、スタートアップコンフィギュレーションファイルをMLシリーズカードにロードするまで、カードへのTelnet接続を確立できません。このカードにアクセスできるのは、コンソールポートからだけです。

スタートアップコンフィギュレーションファイルは、シリアルコンソールポートとCisco IOS CLIコンフィギュレーションモードを使用して手動で設定できます。または、Cisco IOSが提供するスタートアップコンフィギュレーションファイルの例を使用できます。CTCからサンプルコンフィギュレーションファイルをロードできます。

MLシリーズカードのCisco IOSソフトウェアの最小構成

MLシリーズカードにアクセスするには、サンプル設定ファイルを使用して最小IOS設定をロードします。最小限のIOS設定なしでMLシリーズカードにアクセスしようとすると、次のエラーメッセージが表示されます。

Password required, but none set.

MLシリーズカードの最小IOS設定にアクセスするには、パスワードを設定します。

hostname <host name>

enable secret <password>

line vty 0 4

password <password>

end

最小構成のロード

最小構成をロードするには、次の手順を実行します。

1. MLシリーズカードを右クリックし、ショートカットメニューから[IOS startup config]を選択します(図1を参照)。

図1:IOSのスタートアップコンフィギュレーション

図2 - [Select Local] -> [TCC]

2. 表示されるダイアログボックスで、[Local] -> [TCC]ボタンをクリックします(図2を参照)。

[開く]ダイアログボックスが表示されます(図3を参照してください)。

図3 - [Open]ダイアログボックス

3. config.txtという名前のコンフィギュレーションファイルに移動します。このファイルには、MLシリーズカードの最小IOS設定が含まれています。

4. [Open] をクリックします。

アクションを確認するプロンプトが表示されます(図4を参照してください)。

図4 – アクションの確認

5. [Yes] をクリックします。

[Transfer Successful]ダイアログボックスが表示されます(図5を参照してください)。

図5 – 転送の成功

このメッセージは、最小IOS設定が正常にロードされたことを示します。

6. [OK] をクリックします。

7. MLシリーズカードをリロードします。

関連情報

- 初期設定：Cisco ONS 15454 SONET/SDH ML-Series Multilayer Ethernet Card Software Feature and Configuration Guide, Release 4.1.x

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems