内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

高密度波長分割多重（DWDM）のセットアップ

アプリケーション

例 1

例 2

例 3

制限

コンフィギュレーション

確認

トラブルシュート

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、Cisco ONS 15454 M6の外部接続ユニット(ECU)で使用可能なユーザデータチャネル(UDC)ポートの使用について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

- Multi-Service Transport Platform（MSTP）システム、概念、およびハードウェア

- Cisco Transport Controller (CTC)

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のハードウェアとソフトウェアのバージョンに基づいています。

- ONS 15454 M6、ONS 15454 M6 ECU、ONS 15454 M TNC

- 光カードの参加/分割の光監視チャネル（OSC

- CTC

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

背景説明

ECUはONS 15454 M6シェルフの上に配置可能なモジュールです。ECUモジュールは外部シェルフ ユニットのインベントリを検出して対応します。また、マルチシェルフ マネージド コネクティビティおよび時刻同期を処理します。

ONS 15454 M6シェルフで使用できるECUモジュールには、ECU(製品番号(PN):15454-M6-ECU=)、ECU2(PN:15454-M6-ECU2=)、ECU-60V(PN:15454-M6-ECU-60=)の3種類があります。

注：このモジュールの詳細については、『Cisco ONS 15454ハードウェアインストールガイド』のセクション5.7を参照してください。

ECUモジュールに使用できる2つのUDCポートがあります。各ポートはTransport Node Controller （TNCカードが異なること。、設定されます。左側のポートはスロット1のTNCに関連しています。右側の別のポートはスロット8のTNCに関連しています。

ポートの位置は次のとおりです:

高密度波長分割多重（DWDM）のセットアップ

UDCポート アプリケーションを理解するには、距離にある相互接続された2つのM6ノードの例を考えてみましょう。これらのノードの名前がAおよびB.であるとします。

図に示されているこれら2つのノードは一般的なDWDMノードです。これらは2本の光ファイバストランドを使用して相互に接続されています。Managementには、これらのノードはOSCを使用します。

OSCはDWDMネットワークAdministrationでのみ使用されるオーバーヘッド バイトの伝送に使用される光チャネルです。OSCは1510 nm波長に別の光信号です。これは光ファイバに送信する前に、実際のトラフィックを伝送する、遠端に分離されている他のチャネルによる拘束を受ける。図では、OSCがノードで、ノードB （またはその逆）のみで区切られます。

OSCの使用がSTM-1かOC-3セットアップの種類に基づいてであるオーバーヘッド バイト。リジェネレータ セクション オーバーヘッドのバイト~ D3 D1はOSCでDWDMノード間の通信で使用されます。バイトの他、STM-1またはOC3ペイロードはOSCで使用されず、他の目的で使用できます。

アプリケーション

STM-1やOC-3ペイロードECU内で使用できる2つのノード間のトンネルを提供するUDCポート。トンネルに100Mbpsの帯域幅容量があります。

UDCのアプリケーションをより向上する例を挙げています。

例 1

このトポロジに示すように、2つのコンピュータは各ノードとノードBのECU UDCのポートに接続されます。両方のコンピュータが100Mbpsの帯域幅を提供するトンネルで相互に接続します。このトンネルは透過的であるため、2つのコンピュータが相互に接続されたときと同じです。この設定は、同じ方法2サーバを接続することができます。

この例では、OSCのSTM-1とOC-3ペイロード バイトから100Mbpsを獲得します。

例 2

このトポロジに示すように、2つのルータはONS 15454 M6シャーシのUDCポートを使用して相互に接続されます。このUDCトンネルを経由してルータは遠くになっても、マネージドおよび接続されます。

例 3

スイッチ ポートはUDCが例2のトポロジで説明したのと同じ方法で相互に接続できます。

制限

VLANタグ付きトラフィックは、ECUにあるVoIPポートまたはUDCではサポートされていません。これはトランクとして設定されたスイッチ ポートがECUのUDCポートで接続すると、トランク インターフェイスで設定されているVLANを渡すことを意味します。

注:『Cisco ONS 15454 DWDMコンフィギュレーションガイド、リリース9.8』の「G.23インターフェイスポート」セクションを参照してください。

コンフィギュレーション

ONS 15454 M6のECU UDCに2つのポートがあります。左側のUDCポートはスロット1のTNCカードから常に設定可能で、右側のUDCポートはスロット8のTNCカードから設定可能です。

注：関連するTNCカードを使用する必要があります。TNC Small Form-Factor Pluggable(SFP)ポートからのパッチ適用が完了し、UP状態である必要があります。

UDC設定は発振器がTNCカードのSFPポートでプロビジョニングされるとのみサポートされます。

プロビジョニングを実行するには、次の手順を実行します。

1. ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、UDC および VoIP を設定する TNC カードをダブルクリックします。

2. プロビジョニング> UDC/VOIP]タブをクリックします。

3. [Service Type] ドロップダウン リストから、[UDC] を選択します。

注:UDCまたはVoIPは、TNCカードごとに一度に1つのSFPポートでのみ設定できます。第2 SFPポートのUDCまたはVoIPを設定するには、いずれも最初のポートのサービス タイプ]ドロップダウン リストから選択し、次に2番目のポートのUDCまたはVoIPを選択します。

4. [APPLY] をクリックします。

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

これ以外のクエリについては、シスコ テクニカル アシスタンス センター（TAC）にお問い合わせください。

注：詳細については、シスコテクニカルサポートWebサイトにログインするか、またはシスコワールドワイド連絡窓口 Webページでお住まいの国のテクニカルサポート番号（無料）を確認してください。

関連情報

- ONS 15454 M6のUDCポートを使用して

- テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems