内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

CTC HEAP 変数のチューニング

段階的手順

PC に搭載されている RAM メモリの確認

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco Transport Controller（CTC）のセッション パフォーマンスを改善するために、PC で特定のシステム変数を調整するための手順について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- CTC

- CTC でサポートされるプラットフォーム

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- CTC

- CTC でサポートされるプラットフォーム

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

CTC HEAP 変数のチューニング

シスコの公式な見解では、CTC セッションあたりのネットワークに接続できるノードの数は 50 以下です。50 を超える数のノードが接続したネットワークの場合は Cisco Transport Manager（CTM）を使用する必要があります。CTC ではそれ以上の処理に対応できません。しかし、PC で特定の変数を調整することで、CTC 全体のパフォーマンスを向上できます。このアクションは、PC でのメモリ ヒープ割り当てに役立ちます。PC で次のように設定することが推奨されます。

1. PC に 1 GB 以上の物理 RAM が搭載されていることを確認します。

2. CTC_HEAP 環境変数の値を 512 MB に設定します。デフォルト値は 128 MB です。

3. CTC_MAX_PERM_SIZE_HEAP 環境変数の値を 128 MB に設定します。デフォルト値は 64 MB です。

4. CTC が稼働している 1 つの PC で同時に実行するアプリケーションの数を制御します。アプリケーションの数が多いほど、システム全体のパフォーマンスが低下します。

段階的手順

CTC_HEAP 変数と CTC_MAX_PERM_SIZE_HEAP 変数の値を設定するには、次の手順を実行します。

1. [Start] > [Control Panel] > [Systems] を選択します。

[System Properties] ウィンドウが表示されます（図 1 を参照）。

図 1：System Properties

2. [Advanced] タブに移動します（図 1 の矢印 A を参照）。

3. [Environment Variables] をクリックします（図 1 の矢印 B を参照）。

[Environment Variables] ウィンドウが表示されます（図 2 を参照）。

図 2：Environment Variables

システム変数のリストが [System variables] セクションに表示されます（図 2 の矢印 A を参照）。

4. [New] をクリックします（図 2 の矢印 B を参照）。

[New System Variable] ウィンドウが表示されます。

図 3：New System Variable:CTC_HEAP

5. [Variable name] フィールドに CTC_HEAP と入力します（図 3 の矢印 B を参照）。

6. [Variable value] フィールドに 512 と入力します（図 3 の矢印 A を参照）。

7. [OK] をクリックします。

8. [System Environment Variables] ウィンドウで [New] をもう一度クリックします。

9. [Variable name] フィールドに CTC_MAX_PERM_SIZE_HEAP と入力します（図 4 の矢印 B を参照）。

10. [Variable value] フィールドに 128 と入力します（図 4 の矢印 A を参照）。

図 4：New System Variable:CTC_MAX_PERM_SIZE_HEAP

11. [OK] をクリックします。

12. [Environment Variable] ウィンドウで、CTC_HEAP と CTC_MAX_PERM_SIZE_HEAP の新しい値を確認します（図 5 の赤い四角形を参照）。

図 5：Environment Variables:CTC_HEAP および CTC_MAX_PERM_SIZE_HEAP

新しい値により、CTC のパフォーマンスが向上します。

PC に搭載されている RAM メモリの確認

PC に搭載されている RAM メモリの合計を確認するには、次の手順を実行します。

1. [Start] > [Control Panel] > [Systems] を選択します。

2. [General] タブに移動します（図 6 を参照）。

3. ペイン下部でハードウェアの説明を調べます。

PC に搭載されているメモリの合計は、プロセッサ速度の下に表示されています。CTC の最適なパフォーマンスを得るには、1 GB 以上の RAM が搭載されていることを確認してください。

図 6 — [System] ウィンドウ - [General] タブ

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems