内容

概要

はじめに

表記法

前提条件

使用するコンポーネント

背景理論

OSPF の使用

設定

ネットワーク図

構成手順

設定

確認

OSPF 特有のコマンド

MPLS ラベル

テストコマンド

トラブルシュート

関連情報

概要

このドキュメントでは、Open Shortest Path First（OSPF）がカスタマー側にある場合（領域 0 を使用）、ATM を介したマルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）バーチャル プライベート ネットワーク（VPN）の設定例を紹介しています。

はじめに

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

次の文字は、使用されるさまざまなタイプのルータとスイッチを表しています。

- P：プロバイダーのコア ルータ

- PE：プロバイダーのエッジ ルータ

- CE:カスタマーのエッジ ルータ

- C:カスタマーのルータ

次の図は、こうした表記法を使用する一般的な設定の図です。

前提条件

このドキュメントに関しては個別の前提条件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- PE ルータ：

- ソフトウェア：Cisco IOS® ソフトウェア リリース 12.1(3)T。MPLS VPN 機能はリリース 12.0(5) T から使用できます。PE-CE ルーティング プロトコルとしての OSPF は、リリース 12.0(7)T から使用できます。

- ハードウェア：Cisco 3660 または 7206 ルータ。使用可能なその他のハードウェアの詳細については、『Designing MPLS for ATM guide』を参照してください。

- CE ルータ：PE ルータとの情報交換が可能な任意のルータを使用できます。

- P ルータおよびスイッチ：MPLS VPN 統合機能は MPLS ネットワークのエッジ上にのみ常駐しているため、任意の MPLS 対応スイッチが使用できます。この設定例では、MPLS クラウドは 8540 マルチサービス ATM スイッチ ルータ（MSR）と LightStream 1010、各 1 台から構成されています。Cisco Lightstream 1010 を使用している場合は、ソフトウェア バージョン WA4.8d 以降を使用することをお勧めします。ATM コア ネットワークで、Cisco BPX 8650 や MGX 8850 など、ほかの ATM スイッチを使用することもできます。

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。実稼動中のネットワークで作業をしている場合、実際にコマンドを使用する前に、その潜在的な影響について理解しておく必要があります。

背景理論

VPN 機能を MPLS と併用すると、サービス プロバイダーのネットワークを介して、複数のサイトを透過的に相互接続できます。1 つのサービス プロバイダー ネットワークで複数の IP VPN をサポートできます。各 VPN は、ユーザからは他のすべてのネットワークから切り離されたプライベート ネットワークのように見えます。1 つの VPN を通じて、各サイトは同じ VPN 内にある他のサイトに IP パケットを送信できます。

各 VPN は 1 つ以上の VPN ルーティング/転送インスタンス（VRF）に関連付けられます。VRF は、IP ルーティング テーブル、Cisco Express Fowarding（CEF）テーブルおよびこの転送テーブルを使用する一連のインターフェイスで構成されています。

ルータは VRF ごとに異なるルーティング テーブルと Cisco EF テーブルを保持します。そのため、情報が VPN の外部に送信されることがなく、さらに IP アドレスの重複問題を気にせずに複数の VPN で同じサブネットを使用できます。

ボーダーゲートウェイ プロトコル（BGP）を使用するルータは、BGP 拡張コミュニティを使用して、VPN ルーティング情報を分配します。

VPN を通じたアップデートの伝播に関する詳細については、次の URL を参照してください。

- VPN ルート ターゲット コミュニティ

- BGP による VPN ルーティング情報の配布

- MPLS 転送

OSPF の使用

従来複雑な OSPF ネットワークは、バックボーン エリア（エリア 0）と、このバックボーンにエリア境界ルータ（ABR）を介して接続された多くのエリアから構成されます。

カスタマー サイトの OSPF による VPN の MPLS バックボーンを使用して、OSPF モデルの階層の第 3 レベルが導入できます。この第 3 レベルは、MPLS VPN スーパーバックボーンと呼ばれます。

簡単な事例では、MPLS VPN スーパーバックボーンは従来のエリア 0 バックボーンと組み合わせられます。つまり、カスタマー ネットワークには、エリア 0 バックボーンはありません。これは、MPLS VPN スーパーバックボーンが、エリア 0 バックボーンと同じ役割を果たすためです。これを次の図で示します。

このダイアグラムでは、

- PE ルータは、ABR および自律システム境界ルータ（ASBR）ルータです。

- CE ルータは単純な OSPF ルータです。

- VPN 情報は BGP 拡張コミュニティを通じて PE から他の PE に伝送され、集約ネットワーク（タイプ 3）のリンクステート アドバタイズメント（LSA）として OSPF に再注入されます。

MPLS VPN スーパーバックボーンでも、カスタマーのサイトで複数のエリア 0 バックボーンを使用することができます。MPLS VPN スーパーバックボーンに接続されているかぎり、各サイトは別のエリア 0 を設定できます。分割されたエリア 0 バックボーンと結果は同じです。これを次の図で示します。

その場合、次のようになります。

- PE ルータは ABR および ASBR ルータです。

- CE ルータは ABR ルータです。

- VPN 情報を含む LSA は、BGP 拡張コミュニティを使用して PE から他の PE に伝送されます。集約ネットワーク（タイプ 3）LSA で、PE と CE 間の情報が伝送されます。

この設定例は、2 番目の図の設定に基づいています。1 番目の設定を使用する設定例については、「ATM 経由の MPLS VPN：カスタマー側の OSPF の使用（エリア 0 なし）」を参照してください。

OSPF 情報は、BGP 拡張コミュニティ属性（OSPF ネットワークを識別するものを含む）付きで伝送されます。 各 VPN は固有の OSPF プロセスが必要です。これを指定するには、次のコマンドを発行します。

router ospf <process ID> vrf <VPN routing or forwarding instance name>

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

ネットワーク図

このドキュメントでは次の図に示すネットワーク構成を使用しています。

構成手順

Cisco IOS ドキュメント（『MPLS バーチャル プライベート ネットワーク』）にも、この設定手順の説明があります。

パート I

ip cef が有効であることを確認します。Cisco 7500 ルータを使用している場合、ip cef distributed が有効であることを確認します。MPLS を設定したら、PE で次の作業を実行します。

1. ip vrf <VPN routing/forwarding instance name> コマンドを使用して、接続された各 VPN に 1 つの VRF を作成します。このときに、次のことを行います。

- その VPN で使用される適切なルート識別子を指定するコマンドを次のように発行します。これは IP アドレスを拡張するために使用されるため、これによって IP アドレスがどの VPN に所属するのかを特定できます。

rd <VPN route distinguisher>

- BGP 拡張コミュニティに対し、インポート プロパティとエクスポート プロパティをセットアップします。これらのプロパティは、インポートおよびエクスポート プロセスをフィルタリングするために使用されます。

route-target [export|import|both] <target VPN extended community>

2. 次のコマンドを使用して、各インターフェイスで転送の詳細を設定します。

ip vrf forwarding <table name>

上記作業の後、必ず IP アドレスをセットアップしてください。

3. 使用している PE-CE ルーティング プロトコルに応じて、次の 1 つまたは複数の作業を実行する必要があります。

- 次のようにスタティック ルートを設定します。

ip route vrf vrf-name prefix mask [next-hop-address] [interface {interface-number}]

- 次のコマンドを発行して Routing Information Protocol（RIP）を設定します。

address-family ipv4 vrf <VPN routing/forwarding instance name>

このコマンドが完了したら、通常の RIP 設定コマンドを入力します。

次の点に注意してください。

- 現在の VRF の転送インターフェイスにのみ適用されます。

- 正しい BGP を RIP に再配信する必要があります。この場合、使用するメトリックを必ず指定してください。

- BGP ネイバー情報を宣言します。

- 新しい Cisco IOS コマンドを発行して OSPF を設定します。

router ospf <process ID> vrf <VPN routing/forwarding instance name>.

次の点に注意してください。

- 現在の VRF の転送インターフェイスにのみ適用されます。

- 正しい BGP を OSPF に再配信する必要があります。この場合、使用するメトリックを必ず指定してください。

- OSPF プロセスを VRF に関連付けると、常にこのプロセス番号がこの特定の VRF に対して使用されます。これは、コマンド ラインで VRF を指定しない場合にも当てはまります。

パート II

PE ルータ間で BGP を設定します。BGP の設定には、ルート リフレクタやコンフェデレーション方式を使用するなど、いくつかの方法があります。ここで使用する方法（直接近接設定）は、最も簡単ですが最も拡張性がありません。

1. それぞれの近接ルータを宣言します。

2. PE ルータに存在する VPN ごとに、address-family ipv4 vrf <VPN routing/forwarding instance name> コマンドを入力します。必要に応じて、次のステップを 1 回以上実行します。

- スタティック ルーティング情報を再配信します。

- RIP ルーティング情報を再配信します。

- OSPF ルーティング情報を再配信します。

- BGP による CE ルータとの近接関係をアクティブにします。

3. address-family vpnv4 モードに移行し、

- 近接ルータをアクティブにします。

- 拡張コミュニティを使用する必要があることを指定します。これは必須です。

設定

注意：ここに含まれているのは、次の出力の関連部分だけです。

Alcazaba

ip cef

!

ip vrf vpn1

rd 1:101

route-target export 1:101

route-target import 1:101

!

interface Loopback0

ip address 223.0.0.3 255.255.255.255

!

interface Loopback1

ip vrf forwarding vpn1

ip address 222.0.0.10 255.255.255.255

!

interface Ethernet1/1

ip vrf forwarding vpn1

ip address 150.150.0.1 255.255.255.0

no ip mroute-cache

!

interface ATM4/0

no ip address

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM4/0.1 tag-switching

ip address 10.0.0.13 255.255.255.252

tag-switching atm vpi 2-4

tag-switching ip

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0

network 150.150.0.0 0.0.0.255 area 0

network 223.0.0.3 0.0.0.0 area 0

!

router ospf 2 vrf vpn1

log-adjacency-changes

redistribute bgp 1 metric-type 1 subnets

network 150.150.0.0 0.0.0.255 area 0

network 222.0.0.0 0.0.0.255 area 0

!

router bgp 1

neighbor 223.0.0.21 remote-as 1

neighbor 223.0.0.21 update-source Loopback0

!

address-family ipv4 vrf vpn1

redistribute ospf 2

no auto-summary

no synchronization

exit-address-family

!

address-family vpnv4

neighbor 223.0.0.21 activate

neighbor 223.0.0.21 send-community extended

exit-address-family

!

Kozel

!

ip cef

!

ip vrf vpn1

rd 1:101

route-target export 1:101

route-target import 1:101

!

interface Loopback0

ip address 223.0.0.21 255.255.255.255

!

interface Loopback1

ip vrf forwarding vpn1

ip address 222.0.0.30 255.255.255.255

!

interface Ethernet1/1

ip vrf forwarding vpn1

ip address 69.69.0.1 255.255.255.252

no ip mroute-cache

tag-switching ip

!

interface ATM4/0

no ip address

no atm scrambling cell-payload

no atm ilmi-keepalive

pvc qsaal 0/5 qsaal

!

pvc ilmi 0/16 ilmi

!

!

interface ATM4/0.1 tag-switching

ip address 11.0.0.6 255.255.255.252

tag-switching atm vpi 2-4

tag-switching ip

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 11.0.0.0 0.0.0.255 area 0

network 223.0.0.21 0.0.0.0 area 0

!

router ospf 2 vrf vpn1

log-adjacency-changes

redistribute bgp 1 metric-type 1 subnets

network 69.69.0.0 0.0.0.255 area 0

network 222.0.0.0 0.0.0.255 area 0

!

router bgp 1

neighbor 223.0.0.3 remote-as 1

neighbor 223.0.0.3 update-source Loopback0

neighbor 223.0.0.11 remote-as 1

neighbor 223.0.0.11 update-source Loopback0

!

address-family ipv4 vrf vpn1

redistribute ospf 2

no auto-summary

no synchronization

exit-address-family

!

address-family vpnv4

neighbor 223.0.0.3 activate

neighbor 223.0.0.3 send-community extended

neighbor 223.0.0.11 activate

neighbor 223.0.0.11 send-community extended

exit-address-family

!

迅速な

!

interface Loopback0

ip address 222.0.0.1 255.255.255.255

!

interface Loopback2

ip address 7.7.7.7 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/0

ip address 7.7.8.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 150.150.0.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

router ospf 1

network 7.7.7.7 0.0.0.0 area 1

network 150.150.0.0 0.0.0.255 area 0

network 222.0.0.1 0.0.0.0 area 1

!

Pivrnec

!

interface Loopback0

ip address 222.0.0.3 255.255.255.255

!

interface Loopback1

ip address 6.6.6.6 255.255.255.255

!

interface FastEthernet0/0

ip address 6.6.7.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 69.69.0.2 255.255.255.252

duplex auto

speed auto

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 6.6.6.6 0.0.0.0 area 3

network 69.69.0.0 0.0.0.255 area 0

network 222.0.0.3 0.0.0.0 area 3

!

Guilder

!

interface Loopback0

ip address 222.0.0.11 255.255.255.255

!

interface Ethernet0/1

ip address 7.7.8.2 255.255.255.0

!

router ospf 2

network 7.7.8.0 0.0.0.255 area 1

network 222.0.0.0 0.0.0.255 area 1

!

Ischia

!

interface Loopback0

ip address 222.0.0.22 255.255.255.255

!

interface Ethernet1/4

ip address 6.6.7.2 255.255.255.0

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 6.6.7.0 0.0.0.255 area 3

network 222.0.0.0 0.0.0.255 area 3

!

確認

ここでは、設定が正しく機能していることを確認するために使用する情報を示します。

一部の show コマンドはアウトプット インタープリタ ツールによってサポートされています（登録ユーザ専用）。このツールを使用することによって、show コマンド出力の分析結果を表示できます。

- show ip route vrf <VPN routing or forwarding instance name>

- show ip bgp vpnv4 vrf <VPN routing or forwarding instance name> <A.B.C.D>

- show ip ospf <process ID number>

- show ip ospf <process ID number> interface

- show ip ospf <process ID number> database

- show tag-switching forwarding-table vrf <VPN routing or forwarding instance name>

上記の最初の 2 つのコマンドを発行し、PE ルータで特定 VPN の VRF を表示します。

OSPF 特有のコマンド

PE ルータ用コマンド

対応する VRF の OSPF 情報を表示するコマンドを次に示します。次の出力で最も重要な部分はイタリック体で示されています。

注：これらのコマンドを発行するときに、VRFを指定する必要はありません。

Alcazaba#show ip ospf 2

Routing Process "ospf 2" with ID 222.0.0.10

Supports only single TOS(TOS0) routes

Supports opaque LSA

Connected to MPLS VPN Superbackbone

It is an area border and autonomous system boundary router

Redistributing External Routes from,

bgp 1, includes subnets in redistribution

SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs

Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs

Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x0

Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x0

Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0

Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0

Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa

External flood list length 0

Area BACKBONE(0)

Number of interfaces in this area is 2

Area has no authentication

SPF algorithm executed 4 times

Area ranges are

Number of LSA 13. Checksum Sum 0x715C5

Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x0

Number of DCbitless LSA 0

Number of indication LSA 0

Number of DoNotAge LSA 0

Flood list length 0

Alcazaba#show ip ospf 2 database

OSPF Router with ID (222.0.0.10) (Process ID 2)

Router Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count

222.0.0.1       222.0.0.1       272         0x80000009 0xCA39   1

222.0.0.10      222.0.0.10      197         0x80000003 0xFCFF   2

Net Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum

150.150.0.1     222.0.0.10      197         0x80000002 0xEA6E

Summary Net Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum

6.6.6.6         222.0.0.10      197         0x80000002 0x4768

6.6.7.0         222.0.0.10      750         0x80000001 0xD4D7

7.7.7.7         222.0.0.1       272         0x80000002 0x72CC

7.7.8.0         222.0.0.1       1003        0x80000003 0x635

69.69.0.0       222.0.0.10      197         0x80000002 0x2228

222.0.0.1       222.0.0.1       272         0x80000002 0x5A21

222.0.0.3       222.0.0.10      197         0x80000004 0xE8FA

222.0.0.11      222.0.0.1       1010        0x80000001 0x5C0C

222.0.0.22      222.0.0.10      752         0x80000001 0x9435

222.0.0.30      222.0.0.10      199         0x80000002 0x795B

Alcazaba#show ip ospf 2 interface

Loopback1 is up, line protocol is up

Internet Address 222.0.0.10/32, Area 0

Process ID 2, Router ID 222.0.0.10, Network Type LOOPBACK, Cost: 1

Loopback interface is treated as a stub Host

Ethernet1/1 is up, line protocol is up

Internet Address 150.150.0.1/24, Area 0

Process ID 2, Router ID 222.0.0.10, Network Type BROADCAST, Cost: 10

Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1

Designated Router (ID) 222.0.0.10, Interface address 150.150.0.1

Backup Designated router (ID) 222.0.0.1, Interface address 150.150.0.2

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:08

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 6, maximum is 6

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 222.0.0.1  (Backup Designated Router)

Suppress hello for 0 neighbor(s)

CE ルータ用コマンド

この場合、CE ルータは別のエリアにも接続しているため ABR です。このルータがエリア 0 のインターフェイスだけを使用する場合は、ABR や ASBR ではなく通常のルータになります。

rapid#show ip ospf

Routing Process "ospf 1" with ID 222.0.0.1

Supports only single TOS(TOS0) routes

Supports opaque LSA

It is an area border router

SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs

Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs

Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x0

Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x0

Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0

Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0

Number of areas in this router is 2. 2 normal 0 stub 0 nssa

External flood list length 0

Area BACKBONE(0)

Number of interfaces in this area is 1

Area has no authentication

SPF algorithm executed 14 times

Area ranges are

Number of LSA 13. Checksum Sum 0x715C5

Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x0

Number of DCbitless LSA 0

Number of indication LSA 0

Number of DoNotAge LSA 0

Flood list length 0

Area 1

Number of interfaces in this area is 3

Area has no authentication

SPF algorithm executed 48 times

Area ranges are

Number of LSA 16. Checksum Sum 0x8CCBE

Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x0

Number of DCbitless LSA 0

Number of indication LSA 0

Number of DoNotAge LSA 0

Flood list length 0

rapid#show ip ospf database

OSPF Router with ID (222.0.0.1) (Process ID 1)

Router Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count

222.0.0.1       222.0.0.1       331         0x80000009 0xCA39   1

222.0.0.10      222.0.0.10      259         0x80000003 0xFCFF   2

Net Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum

150.150.0.1     222.0.0.10      259         0x80000002 0xEA6E

Summary Net Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum

6.6.6.6         222.0.0.10      259         0x80000002 0x4768

6.6.7.0         222.0.0.10      812         0x80000001 0xD4D7

7.7.7.7         222.0.0.1       331         0x80000002 0x72CC

7.7.8.0         222.0.0.1       1062        0x80000003 0x635

69.69.0.0       222.0.0.10      259         0x80000002 0x2228

222.0.0.1       222.0.0.1       331         0x80000002 0x5A21

222.0.0.3       222.0.0.10      260         0x80000004 0xE8FA

222.0.0.11      222.0.0.1       1069        0x80000001 0x5C0C

222.0.0.22      222.0.0.10      813         0x80000001 0x9435

222.0.0.30      222.0.0.10      260         0x80000002 0x795B

Router Link States (Area 1)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count

222.0.0.1       222.0.0.1       1078        0x80000029 0x658E   3

222.0.0.10      222.0.0.10      2962        0x80000003 0xFCFF   2

222.0.0.11      222.0.0.11      1080        0x80000003 0xA97F   2

Net Link States (Area 1)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum

7.7.8.2         222.0.0.11      1081        0x80000001 0x93DA

150.150.0.1     222.0.0.10      2962        0x80000002 0xEA6E

Summary Net Link States (Area 1)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum

6.6.6.6         222.0.0.1       332         0x80000002 0x69C5

6.6.6.6         222.0.0.10      2720        0x80000002 0x4768

6.6.7.0         222.0.0.1       820         0x80000001 0xF635

69.69.0.0       222.0.0.1       341         0x80000002 0x4485

150.150.0.0     222.0.0.1       341         0x80000004 0x57CB

222.0.0.3       222.0.0.1       341         0x80000002 0xF56

222.0.0.3       222.0.0.10      2727        0x80000002 0xECF8

222.0.0.10      222.0.0.1       341         0x80000002 0x6404

222.0.0.22      222.0.0.1       820         0x80000001 0xB692

222.0.0.30      222.0.0.1       341         0x80000002 0x9BB8

Summary ASB Link States (Area 1)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum

222.0.0.10      222.0.0.1       341         0x80000002 0x4C1C

C ルータ用コマンド

IP ルーティング テーブルを表示するには次のコマンドを発行します。

Guilder#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

69.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

O IA    69.69.0.0 [110/21] via 7.7.8.1, 00:06:33, Ethernet0/1

222.0.0.0/32 is subnetted, 6 subnets

O IA    222.0.0.30 [110/21] via 7.7.8.1, 00:06:33, Ethernet0/1

O IA    222.0.0.22 [110/41] via 7.7.8.1, 00:06:33, Ethernet0/1

O IA    222.0.0.10 [110/21] via 7.7.8.1, 00:06:33, Ethernet0/1

C       222.0.0.11 is directly connected, Loopback0

O IA    222.0.0.3 [110/31] via 7.7.8.1, 00:06:33, Ethernet0/1

O       222.0.0.1 [110/11] via 7.7.8.1, 00:06:33, Ethernet0/1

6.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

O IA    6.6.6.6/32 [110/31] via 7.7.8.1, 00:06:34, Ethernet0/1

O IA    6.6.7.0/24 [110/40] via 7.7.8.1, 00:06:34, Ethernet0/1

7.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

O       7.7.7.7/32 [110/11] via 7.7.8.1, 00:06:35, Ethernet0/1

C       7.7.8.0/24 is directly connected, Ethernet0/1

10.0.0.0/22 is subnetted, 1 subnets

C       10.200.8.0 is directly connected, Ethernet0/0

150.150.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

O IA    150.150.0.0 [110/20] via 7.7.8.1, 00:06:35, Ethernet0/1

MPLS ラベル

次に示すように、入口ラベル スイッチ ルータ（LSR）のラベル スタックに 2 つのラベルがあることを確認します。

Alcazaba#show tag-switching forwarding-table vrf vpn1 6.6.7.2 detail

Local  Outgoing    Prefix            Bytes tag  Outgoing   Next Hop

tag    tag or VC   or Tunnel Id      switched   interface

None   2/41        6.6.7.0/24        0          AT4/0.1    point2point

MAC/Encaps=4/12, MTU=4466, Tag Stack{2/41(vcd=10) 29}

000A8847 0000A0000001D000

次に、出口 LSR で次のように表示されることを確認します。

Kozel#show tag-switching forwarding-table vrf vpn1 6.6.7.2 detail

Local  Outgoing    Prefix            Bytes tag  Outgoing   Next Hop

tag    tag or VC   or Tunnel Id      switched   interface

29     Untagged    6.6.7.0/24[V]     1466       Et1/1      69.69.0.2

MAC/Encaps=0/0, MTU=1500, Tag Stack{}

VPN route: vpn1

Per-packet load-sharing

テストコマンド

すべてが正しく機能していることをテストするには、ping コマンドを発行します。

Ischia#ping 222.0.0.11

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 222.0.0.11, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms

Ischia#trac

Ischia#traceroute 222.0.0.11

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 222.0.0.11

1 6.6.7.1 0 msec 0 msec 0 msec

2 69.69.0.1 0 msec 0 msec 0 msec

3 150.150.0.1 4 msec 4 msec 0 msec

4 150.150.0.2 4 msec 0 msec 0 msec

5 7.7.8.2 4 msec *  0 msec

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- MPLS over ATM の詳細情報

- テクニカルサポート - Cisco Systems