内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

関連製品

背景説明

マルチサイトの利点

その他の利点

サポートされるトポロジ

トポロジ

設定

確認

トラブルシュート

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、Cisco Nexus 9000シリーズスイッチを使用してイーサネットVPN/仮想拡張LAN(VXLAN)マルチサイト環境を設定および確認する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- マルチプロトコルラベルスイッチング(MPLS)レイヤ3 VPN

- マルチプロトコルボーダーゲートウェイプロトコル(MP-BGP)

- イーサネットVPN(EVPN)

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

リーフ1#

N5K-C5672UP-16G-SUP

システム：バージョン7.3(0)N1(1)

リーフ2#

N9K-C92160YC-X

NXOS：バージョン9.2(3)

スパイン1#

N9K-C9396PX

NXOS：バージョン9.2(3)

スパイン2#

N9K-C9396PX

NXOS：バージョン9.2(3)

MultisiteBG1#

N9K-C93108TC-EX

NXOS：バージョン9.2(3)

MultisiteBG2#

N9K-C93108TC-FX

NXOS：バージョン9.3(1)

multisitespine2#

N9K-C9372TX-E

NXOS：バージョン9.2(3)

Multisesine1#

N9K-C92160YC-X

NXOS：バージョン9.2(3)

MultisteLeaf1#

N9K-C93108TC-EX

NXOS：バージョン7.0(3)I7(5)

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

関連製品

ソフトウェアおよびハードウェアの最小要件：EVPN Multi-Site Border Gateway

項目

Requirement

Cisco Nexusハードウェア

● Cisco Nexus 9300 EXプラットフォーム

● Cisco Nexus 9300 FXプラットフォーム

● Cisco Nexus 9332Cプラットフォーム

● Cisco Nexus 9364Cプラットフォーム

● X9700-EXラインカード搭載Cisco Nexus 9500プラットフォーム

● X9700-FXラインカード搭載Cisco Nexus 9500プラットフォーム

Cisco NX-OS ソフトウェア

Cisco NX-OSソフトウェアリリース7.0(3)I7(1)以降

Virtual Extensible LAN(VXLAN)BGP EVPNサイトのサイト内部ノードのハードウェアおよびソフトウェア要件は、EVPN Multi-Site BGWがない場合と同じです

背景説明

データセンターは、コンピューティング能力、ストレージ、およびビジネス環境をサポートするために必要なアプリケーションを含むリソースプールです。データセンターインフラストラクチャ設計を適切に計画することが不可欠です。ここで、重要な要件とその克服について説明します。現代のITインフラストラクチャおよびデータセンターの導入には、HA、より高速な拡張、高いパフォーマンス、および常にオンである機能が必要です。

DC設計/アーキテクチャの分野で不可欠な要件を検討した回答者は次のとおりです。

- ポート密度はFEXによって向上します。

- コンピューティング能力は、ハードウェア仮想化(UCS)によって向上します。

- アクセスレイヤのアップリンク帯域幅は、FI、ポートチャネルによって向上します。

- シャーシレベルの冗長性は、vPCによって向上します。

- SDNファブリックはACIによって改善され、ファブリック内のアンダーレイとオーバーレイを自動化します。

- DCNMにより、迅速な導入と新しいサービスのサポートが向上します。

- 長距離アプリケーションの帯域幅要件は、ダークファイバまたは波長サービスによって改善されます。

- データセンター環境を徹底的に縮小/縮小するための重要な特性は、地理的な冗長性とスケーリングのすべてにおいて、マルチサイトVxLAN/EVPNがより優れたDCIソリューションを提供するのに役立ちます。

マルチサイトの利点

外部接続には、データセンターからネットワークの他の部分（インターネット、WAN、またはキャンパス）への接続が含まれます。外部接続用に提供されるオプションはすべてマルチテナント対応で、外部ネットワークドメインへのレイヤ3転送に重点を置いています。

- EVPNは次世代のオールインワンVPNソリューションです。

- これは、他の多くのVPNテクノロジーの役割を果たすだけでなく、より優れた機能でもあります。

- レガシーネットワークとの統合

- 選択的なアドバタイズメント/拡張：

- タイプ2ルートを使用して拡張できる唯一のL2 – 特定のVLAN/サブネットを拡張します。

- 唯一のL3を拡張する：特定のL3ドメインは、タイプ5ルートを使用して拡張できます。

- タイプ4ルートを使用した冗長グループの自動検出。

- エイリアシング、アドレスの一括撤回、タイプ1ルートを使用したSH/AA MH表示。

- タイプ3ルートを使用したマルチキャストトンネルエンドポイントおよびMCASTトンネルタイプの自動検出。

その他の利点

・データセンターおよびクラウド間でのワークロードバランシング

・障害へのプロアクティブな対応：災害、ハリケーン、洪水などの接近リスクを軽減します。

・データ・センターのメンテナンスと移行：一定期間にわたってスケジュールされた計画的なイベント、レガシー・ネットワークとの統合

・バックアップとディザスタリカバリaaS

サポートされるトポロジ

- BGW-to-Cloudモデル

- スパインモデルとスーパースパインモデル間のBGW

- スパインモデルのBGW

- BGWバックツーバックモデル

トポロジ

設定

確認

トラブルシュート

トラブルシューティングについては、「マルチサイト環境でのEVPN/VxLANのトラブルシューティング」を参照してください。

関連情報

- VXLAN EVPNマルチサイト設計および導入ホワイトペーパー

- VXLAN EVPNマルチサイトの設定