内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

実行する作業

設定

コンフィギュレーション

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

Cisco Digital Subscriber Line（DSL; デジタル加入者線）ルータには、Internet Service Provider（ISP; インターネット サービス プロバイダー）から単一の固定パブリック IP アドレスが割り当てられます。

ヒント：Cisco デバイスの設定方法に精通しておらず、設定手順を参考にしたい場合は、『単一の静的 IP アドレスによる RFC1483 ルーティングの設定手順 』を参照してください。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

実行する作業

- プライベート LAN の IP アドレス割り当て方式を設計します。

- Cisco DSL ルータのイーサネット インターフェイスで IP アドレスとサブネット マスクを手動で設定します。

- Cisco DSL ルータの ATM インターフェイス（Asymmetric Digital Subscriber Line（ADSL）インターフェース）に ATM 相手先固定接続（PVC）、カプセル化および IP アドレスを設定します。

- ネットワーク アドレス変換（NAT）の設定： ATM インターフェイスに静的なパブリック IP アドレスを共有できるように Cisco DSL ルータで NAT を設定します。

- オプション：ISP から追加の IP アドレスを提供されている場合は NAT プール。

- オプション：インターネット ユーザが内部サーバにアクセスする必要がある場合はスタティック NAT。

- IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ、およびドメイン ネーム システム（DNS）サーバを使用して各ホスト PC を設定します。

Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）の設定：Cisco DSL ルータによって PC クライアントにダイナミック IP アドレスを割り当てる場合は、DHCP を使用して自動的に IP アドレスと DNS サーバを取得するように各 PC を設定します。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注： このドキュメントで使用されているコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup Tool（登録ユーザ専用）を使用してください。

コンフィギュレーション

ヒント：Cisco デバイスの設定方法に精通しておらず、設定手順を参考にしたい場合は、『単一の静的 IP アドレスによる RFC1483 ルーティングの設定手順 』を参照してください。

静的 IP アドレスと NAT が設定された Cisco DSL ルータ

!--- Comments contain explanations and additional information.

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

ip subnet-zero

!

!--- For DHCP:

ip dhcp excluded-address

ip dhcp pool

network

default-router

dns-server

!

interface ethernet0

no shut

ip address <ip address> <subnet mask>

ip nat inside

no ip directed-broadcast

!

interface atm0

no shut

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface atm0.1 point-to-point

ip address <ip address> <subnet mask>

!--- For NAT:

ip nat outside

pvc <vpi/vci>

encapsulation aal5snap

!--- Common PVC values supported by ISPs are 0/35 or 8/35. !--- Confirm your PVC values with your ISP.

!

!

!--- For NAT:

ip nat inside source list 1 interface atm0.1 overload

!--- If you have a pool (a range) of public IP addresses provided !--- by your ISP, you can use a NAT Pool. Replace !--- ip nat inside source list 1 interface atm0.1 overload

!--- with these two configuration statements: !--- ip nat inside source list 1 pool

overload

!--- ip nat pool

!--- netmask

!--- If Internet users require access to an internal server, you can !--- add this static NAT configuration statement: !--- ip nat inside source static tcp

{80 or 25}

!---

{80 or 25} extendable

!--- Note: TCP port 80 (HTTP/web) and TCP port 25 (SMTP/mail) are used !--- for this example. You can open other TCP or UDP ports, if needed.

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <default gateway to isp>

!--- For NAT:

access-list 1 permit

!--- In this configuration, access-list 1 defines a standard access list !--- that permits the addresses that NAT translates. For example, if !--- your private IP network is 10.10.10.0, configure !--- access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255 in order to allow NAT to translate !--- packets with source addresses between 10.10.10.0 and 10.10.10.255.

!

end

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

ADSL サービスが適切に動作しない場合、「RFC1483 ルーティングのトラブルシューティング」を参照してください。

関連情報

- RFC1483 ルーティングの実装オプション

- Cisco DSL ルータの設定とトラブルシューティング ガイド

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems