内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

Options

関連情報

概要

このドキュメントは、IRB の実装オプションを使用した RFC 1483 ブリッジングについて説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

Options

Asymmetric Digital Subscriber Line（ADSL；非対称デジタル加入者線）サービスに対して、Integrated Routing and Bridging（IRB；統合ルーティングおよびブリッジング）実装オプションを使用して、次のRFC 1483ブリッジングのいずれかを選択します。どちらの実装オプションにも、Network Address Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）オーバーロード、NAT プール、スタティック NAT、および Dynamic Host Control Protocol（DHCP; 動的ホスト制御プロトコル）サーバの設定例が示されています。

- RFC 1483 IRBオプション1 - ISPがCisco DSLルータに単一の動的パブリックIPアドレスを割り当てます。

- RFC 1483 IRBオプション2:ISPがCisco DSLルータに単一のスタティックパブリックIPアドレスを割り当てます。

この設定およびトラブルシューティングガイドの前のセクションに戻ります – IRBオンラインフォームを使用したRFC 1483ブリッジング。

『Cisco DSL ルータの設定とトラブルシューティング ガイド』のメイン ページに戻ります。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems