内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

例 1：3 つのIPステーション

例 2：4 つのIPステーション

関連情報

概要

注：このドキュメントの情報は、Catalyst 5000スイッチファミリおよびスイッチソフトウェアリリース4.4(5)に基づくものです。 この機能が最初に導入されたのはリリース 2.3 です。

このドキュメントでは、Emulated Local Area Network（ELAN; エミュレート LAN）に接続されている Catalyst シリーズ スイッチでは VLAN Trunking Protocol（VTP）プルーニングを使用してはならない理由について説明します。VTP プルーニングでは、フラッドしたトラフィックを、そのトラフィックが適切なネットワーク デバイスにアクセスするために使用する必要のあるトランク リンクに限定することにより、使用可能な帯域幅を増加させます。Catalyst シリーズ スイッチでは、VTP を使用した場合、Cisco Multicast Media Access Controller（MAC; メディア アクセス コントローラ）のアドレス宛てに送られるレイヤ 2 フレームを使用してメッセージを交換します。

注：これらの例では、LANエミュレーションサーバ(LES)、ブロードキャストおよび不明サーバ(BUS)、およびLANエミュレーション設定サーバ(LECS)の場所は重要ではありません。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

例 1：3 つのIPステーション

この例では、仮想 LAN（VLAN）#500（500 は特に意味のない番号です）に 3 台の IP ステーションがあります。 最初のステーションはCatalyst-1に、2番目のステーションはCatalyst-2に、3番目のステーションはCatalyst-3に接続されています。すべてのステーションは問題なく他のステーションにpingを実行し、他のVLAN #500ステーションはこのネットワークに存在しません。Catalyst-1 に接続されているステーションから Catalyst-2 に接続されているステーションに ping を休みなく実行しても、正常に動作します。Catalyst-3上のステーションを削除すると、Catalyst-3に接続されているVLAN #500内に他のステーションがなくなります。プルーニングが設定されている場合、Catalyst-3はマルチキャストメッセージをブロードキャストしてステーションの不足をアドバタイズします。LAN emulation（LANE; LAN エミュレーション）では、このメッセージは BUS によって送信され、すべての LAN Emulation Client（LEC; LAN エミュレーション クライアント）によって受信されます。 Catalyst-1 と Catalyst-2 はこのメッセージを受信し、ELAN 内の VLAN #500 には他にステーションがないと認識します。その結果、すべての LEC がこの VLAN でのトラフィックの転送を停止します。このため、Catalyst-3 のステーションを取り外すことによって、Catalyst-2 と Catalyst-1 に接続されているステーション間の通信も停止することになります。

例 2：4 つのIPステーション

Catalyst-4に接続された最後の1台のIPステーションが4台あると仮定します。Catalyst-4上のステーションを取り外すと、マルチキャストメッセージがISLトランクを介してブロードキャストされ、Catalyst-3のみに到達します。

プルーニングは、スイッチ間リンク（ISL）のようなポイントツーポイント リンクには適しています。 ELAN ベースのネットワークでは、プルーニングはサーバでイネーブルにできますが、LANE に接続されている Catalyst では VLAN がプルーニング適格ではないはずです。clear vtp pruneeligible vlan_range コマンドを使用すると、特定の VLAN をプルーニング不適格にできます。デフォルトでは、VLAN 2-1000 はプルーニング適格になっています。

関連情報

- LAN エミュレーション（LANE）のトラブルシューティング テクニカルノート

- LAN 製品に関するサポート ページ

- LAN スイッチングに関するサポート ページ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems