内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

システム要件

関連情報

概要

このドキュメントでは、それぞれのセクションで説明するプラットフォーム上にファイバ分散データ インターフェイス（FDDI）を実装する場合のシステム要件について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

システム要件

Cisco WS-C1400 CDDI/FDDI コンセントレータ

- Cisco WS-C1400 Copper Distributed Data Interface（CDDI）/FDDI コンセントレータのモジュラ設計によって、4 ～ 32 個の CDDI/FDDI ポートを使用できます。

- Cisco WS-C1400 CDDI/FDDI コンセントレータ リリース ノート。

Cisco WS-C1100 CDDI/FDDI コンセントレータ

- Cisco WS-C1100 CDDI/FDDI コンセントレータは、シングルモード ファイバ（SMF）およびマルチモード ファイバ（MMF）の FDDI 接続と CDDI/多値伝送（CDDI/MLT-3）をサポートします。

- Cisco WS-C1100 CDDI/FDDI コンセントレータ リリース ノート。

Catalyst 5000 シリーズ スイッチ

- Catalyst 5000 シリーズ スイッチは、CDDI モジュール（WS-X5103）、FDDI モジュール MMF（WS-X5101）、および FDDI モジュール SMF（WS-X5104）をサポートします。

- FDDI/CDDI モジュールは、スーパーバイザ エンジン ソフトウェア イメージに加えて、独自のソフトウェア イメージも実行します。

- Catalyst 5000 シリーズ スイッチは、スーパーバイザ エンジン ソフトウェア リリース 1.3 以降で FDDI/CDDI モジュールをサポートします。

- Catalyst 5000 シリーズ FDDI ソフトウェア リリース ノート。

Catalyst 1900/2820 シリーズ スイッチ

- Catalyst 2820 シリーズ スイッチは、WS-X2831、WS-X2841、および WS-X2842 FDDI/CDDI モジュールをサポートします。

- Catalyst 2820 シリーズ スイッチは、ソフトウェア リリース 5.x 以降で FDDI/CDDI モジュールをサポートします。

- Catalyst 2820 シリーズ FDDI モジュール ソフトウェア リリース ノート。

Catalyst 1600 シリーズ スイッチ

- Catalyst 1600 シリーズ トークン リング スイッチは、WS-C161F FDDI モジュールをサポートします。

- FDDI モジュールを使用すれば、FDDI ネットワーク上で Catalyst 1600 をファイル サーバ、ルータ、コンセントレータ、または他の Catalyst 1600 デバイスに接続することができます。

- Catalyst 1600 シリーズ トークン リング スイッチは、ソフトウェア リリース 1.3 以降で FDDI モジュールをサポートします。

Cisco 7000 シリーズ ルータ

- Cisco 7000 シリーズ ルータは、SMF と MMF の両方の光ファイバ ケーブル用のインターフェイスを提供する、FDDI 半二重ポート アダプタと全二重ポート アダプタの両方をサポートします。

- Cisco 7000 シリーズ ルータは、Cisco IOS リリース 11.1x 以降で半二重と全二重のポート アダプタをサポートします。

Cisco 4000 シリーズ ルータ

- Cisco 4500-M および 4700-M は、1 ポート シングル アタッチメント マルチモード FDDI ネットワーク プロセッサ モジュール（NPM）と、1 ポート デュアル アタッチメント SMF/MMF FDDI NPM をサポートします。

- Cisco 4000 シリーズ ルータは、Cisco IOS リリース 11.2x 以降で FDDI をサポートします。

関連情報

- LAN 製品に関するサポート ページ

- LAN スイッチングに関するサポート ページ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems