内容

概要

はじめに

表記法

前提条件

使用するコンポーネント

背景理論

CatOS と Cisco IOS システム ソフトウェアの違い

設定

ネットワーク図

設定

確認

トラブルシュート

セカンダリ アグリゲータ ポート Po1A または Po2A が作成される

関連情報

概要

この文書では、Catalyst 6500（Cat OS) とCatalyst 4000 (Cat OS)スイッチ間に802.3ad 方式のチャネルを構成するために必要な基本設定を示します。802.3ad は電気電子学会（IEEE）にて作成された新しい仕様で、これにより、いくつかの物理ポートを纏めることで一つの論理ポートを形成する事が可能になります。これはシスコのソリューションであるEtherChannel に良く似ています。主な違いは、シスコのソリューションではPort Aggregation Protocol（PAgP）という独自のプロトコルを使用していたことです。 これに対してIEEE はその後、 802.3ad でチャネルのための新しい制御プロトコル、（LACP）を定義しました。

この文書では、Catalyst 6000 と Catalyst 4000 の間に、LACP を制御プロトコルとして使用し、2 Gbps の イーサネット ポートを設定します。PAgP は Cisco 独自の規格であるため、LACP が利用されない限り、Cisco スイッチと他のベンダーのスイッチの間でチャネルを集約することはできません。

LACP の設定に関する詳細については、次の文書を参照してください。

- Catalyst 6500/6000：ドキュメント『EtherChannel の設定』の「LACP の機能概要」セクション

- Catalyst 4500/4000：ドキュメント『Fast EtherChannel および Gigabit EtherChannel の設定』の「LACP の概要」セクション

Cisco IOS(R) ソフトウェアを使用して LACP を設定する方法に関する情報については、次のドキュメントを参照してください。

- Catalyst 6500/6000：ドキュメント『EtherChannelの設定』の「IEEE 802.3ad LACP EtherChannelの設定」のセクションを参照してください

- Catalyst 4500/4000： ドキュメント『Catalyst 4500シリーズスイッチCisco IOSソフトウェアコンフィギュレーションガイド、12.1(13)EW』の「EtherChannelの説明と設定」セクション

はじめに

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

前提条件

設定を開始する前に、次の前提条件を満たしていることを確認してください。

LACP を使用できるのは、次のプラットフォームです。

- CatOS バージョン 7.1(1) 以降が稼働する Catalyst 6500/6000 シリーズ

- Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(11b)EX 以降が稼働する Catalyst 6500/6000 シリーズ

- CatOS バージョン 7.1(1) 以降が稼働する Catalyst 4500/4000 シリーズ

- Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(13)EW 以降が稼働する Catalyst 4500/4000 シリーズ

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Catalyst OS 7.1(1) ソフトウェアで動作するCatalyst 4003 スイッチ

- Catalyst OS 7.1(1) ソフトウェアで動作するCatalyst 6500 スイッチ

- Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(13)E9 が稼働する Catalyst 6500 スイッチ

背景理論

LACP は、次の 4 つの動作モードをサポートします。

- On：どのような LACP ネゴシエーションも行われずに、強制的にリンク集約が形成されます。言い換えると、スイッチでは LACP パケットの送信も、着信 LACP パケットの処理も行われません。これは、PAgP での「On」の状態に類似しています。

- Off：チャネルは構成されません。LACP パケットの送信や認識は行われません。これは、PAgP での「Off」の状態に類似しています。

- Passive：スイッチではチャネルの起動は行われませんが、着信 LACP パケットの認識は行われます。ピア（「Active」の状態）は、（LACP パケットの送信によって）ネゴシエーションを開始して受信と応答を行い、結果的にピアでの集約チャネルを形成します。このモードは、PAgP の auto モードに似ています。

- Active:自発的に集約リンクを形成し、ネゴシエーションを開始します。相手側が LACP Active または Passive モードで動作している場合、チャネルが構成されます。これは、PAgP における Desirable モードに似ています。

IEEE802.3ad 方式チャネルを実行するために有効な組み合わせは、次の3 とおりです。

最大 300 のアクセス ポイント グループ

最大 300 のアクセス ポイント グループ

注

active

active

推奨

active

受動的な

ネゴシエーションが成功すると、リンク集約が成立します。

日付：

日付：

LACP を使用せずにリンク集約が成立します。チャネルは構成されますが、推奨しません。

注：デフォルトでは、LACPチャネルが設定されている場合、LACPチャネルモードはパッシブです。

CatOS と Cisco IOS システム ソフトウェアの違い

スーパバイザ エンジン上の CatOS と MSFC 上の Cisco IOS ソフトウェア（ハイブリッド）：CatOS イメージをシステム ソフトウェアとして使用し、Catalyst 6500/6000 スイッチ上でスーパバイザ  エンジンを稼働させることができます。オプションの Multilayer Switch Feature Card（MSFC; マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード）がインストールされている場合は、その MSFC を実行するために別の Cisco IOS ソフトウェアイメージが使用されます。

スーパーバイザ エンジンおよび MSFC 上の Cisco IOS  ソフトウェア（ネイティブ）:単一の Cisco IOS ソフトウェア イメージをシステム ソフトウェアとして使用し、スーパバイザ  エンジンおよび MSFC を Catalyst 6500/6000 スイッチ上で稼働させることができます。

注：詳細については、『Cisco Catalyst 6500シリーズスイッチ用のCisco CatalystおよびCisco IOSオペレーティングシステムの比較』を参照してください。

設定

設定開始時点では、スイッチには何の設定もされていない、つまりすべての設定がデフォルト値になっていると仮定します。ここで、必要なコマンドを取り込んで、LACP を設定して行きます。このステップには、必要な Cisco IOS ソフトウェアと CatOS のコマンドが含まれます。コマンド間の「!--」で示されるコメントは、コマンドとステップについて説明するために 青い斜体で追記されたものです。

ステップ 1：チャネル制御プロトコルにLACP を指定する

CatOS

Catalyst4000 および Catalyst6000 のすべてのポートは、デフォルトで使用するチャネル制御プロトコルとして PAgP が指定されているため、LACP は実行されません。そのため、LACP を使用するすべてのポートについて、チャネルを LACP に変更する必要があります。Catalystスイッチでは、チャネル制御プロトコルはモジュール毎にしか変更できません。次の例では、set channelprotocol lacp module_number コマンドを使用して、スロット 1 とスロット 2 のチャネル モードを変更します。  変更は、show channelprotocol コマンドを使用して確認できます。

CatOSSwitch (enable) set channelprotocol lacp 1

Mod 1 is set to LACP protocol.

CatOSSwitch (enable) set channelprotocol lacp 2

Mod 2 is set to LACP protocol.

CatOSSwitch (enable) show channelprotocol

Channel

Module  Protocol

------- --------

1           LACP

2           LACP

3           PAGP

5           PAGP

Cisco IOS ソフトウェア

The ports on a Catalyst 6500/6000 or a Catalyst 4500/4000 running Cisco IOS Software can act as L2 switchports or L3 routed ports depending on the configuration.For this scenario, configure the interface as a L2 switchport by issuing the switchport command in interface configuration mode.

CiscoIOSSwitch(config)#interface gigabitEthernet 1/1

CiscoIOSSwitch(config-if)#switchport

Next specify which interfaces should be using LACP using the command channel-protocol lacp.

CiscoIOSSwitch(config-if)#channel-protocol lacp

ステップ 2：同じ管理者キーをチャネルおよび設定チャンネルモードを形成する各ポートに割り当てる

CatOS

LACP パケット内格納され交換されるパラメータに、admin key があります。チャネルは、筐体上で同じ admin key を持つポートの間でのみ構成されます。set port lacp-channel mod/ports_list コマンドを発行して、port_list 内のすべてのポートに同じ admin key を割り当てます。

たとえば、1 つのデバイスで、両方のポートを同じグループに割り当てます。nelix(Catalyst6000) で、二つのポートを同じグループに割り当てます（ランダムに割り当てられます。 今回の例ではadmin key 56 となります）。

CatOSSwitch (enable) set port lacp-channel 1/1,2/1

Port(s) 1/1,2/1 are assigned to admin key 56

相手側のデバイスでも、ポートに単一のキーを割り当てます。（admin key 73 がランダムに割り当てられます）

OtherCatOSSwitch> (enable) set port lacp-channel 3/33-34

Port(s) 3/33-34 are assigned to admin key 73

admin key は、ローカルでのみ有効であることに注意してください。つまり、スイッチ内のポートでのみ同じである必要があり、異なるスイッチ間での要素ではありません。

Cisco IOS ソフトウェア

デバイスで Cisco IOS ソフトウェアが稼働している場合、このステップは迂回できます。直接、ステップ 3 へ進んでください。

ステップ 3：LACP チャネルモードを変更する

CatOS

チャネルを構成するための最後のステップは、片方または両方の LACP モードを Activeモードに変更することです。これは、ステップ 2 で使用したのと同じコマンドを使ってモードを Active に指定します。コマンド構文は次のとおりです。

set port lacp-channel mod/ports_list mode {on |オフ | active |パッシブ}

以下に、いくつかの例を示します。

CatOSSwitch (enable) set port lacp-channel 1/1,2/1 mode active

Port(s) 1/1,2/1 channel mode set to active.

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

Cisco IOS ソフトウェア

Cisco IOS ソフトウェアが稼働する Catalyst 6500/6000 で LACP を設定する場合は、channel-group コマンドを使用してインターフェイスを同じグループに割り当てます。

channel-group number mode {active | on | passive}

注：「auto」や「desirable」などのPAgPモードオプションもこのコマンドで使用できますが、このドキュメントはLACPのみの設定に関するものであるため、ここでは説明しません。

注：チャネルグループ番号の有効な値の数は、ソフトウェアリリースによって異なります。リリース 12.1(3a)E3 より古い Cisco IOS ソフトウェアの場合、有効な値は 1 ～ 256 です。Cisco IOSソフトウェアリリース12.1(3a)E3、12.1(3a)E4、および12.1(4)E1では、有効な値は1 ～ 64です。Cisco IOSソフトウェアリリース12.1(5c)EX以降では、1 ～ 256の範囲最大64。

Cisco IOS ソフトウェアが稼働する 6500/6000 スイッチの設定は次のようになります。

CiscoIOSSwitch(config)#interface gigabitEthernet 1/1

CiscoIOSSwitch(config-if)#channel-group 1 mode active

Creating a port-channel interface Port-channel 1

CiscoIOSSwitch(config-if)#interface gigabitEthernet 2/1

CiscoIOSSwitch(config-if)#channel-group 1 mode active

Creating a port-channel interface Port-channel 1

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

ネットワーク図

このドキュメントでは次の図に示すネットワーク構成を使用しています。

この例では、上のダイアグラムに示すようにギガビット イーサネット ポートを 2 つ使用して、Catalyst 4000 と Catalyst 6000 シリーズ スイッチ間の LACP 集約リンクを設定します。

注：この例では、Catalyst 6000はCisco IOSソフトウェアを実行し、Catalyst 4000はCatOSを実行しています。しかし、Cisco IOS LACP の設定は、Cisco IOS ソフトウェアが稼働するどの Catalyst 4500/4000 または 6500/6000 スイッチでも使用できることを覚えておくことが重要です。さらに同様に、次に含まれる CatOS の設定も、CatOS を実行するあらゆる Catalyst 4500/4000 または 6500/6000 スイッチに適用できます。

設定

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。各デバイスがデフォルト設定になっていることを保証するため、すべてのデバイスで clear config all コマンド（CatOS 用）および write erase コマンド（Cisco IOS ソフトウェア用）を発行して設定をクリアしました。実稼動中のネットワークで作業をしている場合、実際にコマンドを使用する前に、その潜在的な影響について理解しておく必要があります。

buran（Catalyst 4000）

begin

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

#time: Thu Jan 17 2002, 17:54:23

!

#version 7.1(1)

!

#system web interface version(s)

!

#system

set system name  buran

!

!--- Output suppressed.

!

#channelprotocol

set channelprotocol lacp 3

!--- All ports in module 3 are in LACP channel mode.

!

#port channel

set port lacp-channel 3/33-34 73

!--- Ports 3/33 and 3/34 have a single admin key (73). !--- Since we have not explicitly specified the LACP channel mode, !--- the ports are in passive mode. However to prevent LACP negotiation !--- problems, Cisco recommends that you configure LACP active mode using the !--- set port lacp-channel 3/33-34 mode active command.

!

#multicast filter

set igmp filter disable

!

#module 1 : 0-port Switching Supervisor

!

#module 2 : 48-port 10/100BaseTx Ethernet

set port disable    2/48

!

#module 3 : 34-port 10/100/1000 Ethernet

end

Cisco IOS ソフトウェアを使用する nelix（Catalyst 6000）

version 12.1

!

hostname nelix

!

ip subnet-zero

!

!--- Output suppressed.

!

interface Port-channel1

!--- Cisco IOS Software automatically creates this logical interface when the !--- channel-group command is used under the physical interface.

no ip address

switchport

!

interface GigabitEthernet1/1

no ip address

switchport

!--- This sets the LAN interface as a Layer 2 interface.

channel-group 1 mode active

!--- Port 1/1 is part of channel-group 1 using LACP in Active mode.

!

interface GigabitEthernet1/2

no ip address

shutdown

!--- This interface is unused.

!

interface GigabitEthernet2/1

no ip address

switchport

!--- This sets the LAN interface as a Layer 2 interface.

channel-group 1 mode active

!--- Port 2/1 is part of channel-group 1 using LACP in Active mode.

確認

このセクションでは、設定を確認するのに使用できる情報を提供しています。

注：次に示す出力の一部は、上記のシナリオではキャプチャされていません。設定が正しいことを確認する方法について説明することが、このセクションの目的です。これには、より完全な説明を提供するために、類似したシナリオからの出力を示すことが含まれます。

一部の show コマンドはアウトプット インタープリタ ツールによってサポートされています（登録ユーザ専用）。このツールを使用することによって、show コマンド出力の分析結果を表示できます。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

CatOS

このセクションには、CatOS が稼働するスイッチ用の show コマンドが含まれています。

- show port lacp-channel：ポートまたはモジュール番号別に LACP チャネルに関する情報を表示します。モジュールまたはポート番号を入力しない場合、すべてのモジュールについての情報が表示されます。モジュール番号だけを入力する場合、そのモジュールのすべてのポートについての情報が表示されます。ポートが表示され、チャネルに存在するはずのポートに同じ Admin Key と必要なチャネル モードがあることを確認してください。

- show lacp-channel mac：LACP チャネルの MAC 情報を表示します。このコマンドを何度か実行してカウンタの増分を確認することにより、チャネルでトラフィックが送受信されていることを確認します。

まず、show port lacp-channel コマンドを使用して、ポートが両方のスイッチで効果的にチャネリングされていることが確認できます。次の出力は、CatOS が稼働するスイッチが（上で設定したとおり）LACP の Passive モードである例として示されています。

CatOSSwitch (enable) show port lacp-channel

Port   Admin Channel LACP Port  Ch   Partner Oper                    Partner

key   Mode    Priority   id   Sys ID                          Port

------ ----- ------- --------- ---- -------------------------------- -------

3/33    73  passive    128     849  32768:00-50-0f-2d-40-00           65

3/34    73  passive    128     849  32768:00-50-0f-2d-40-00            1

次の出力には、CatOS が稼働するピア スイッチが、LACP の Active モードである例が示されています。（上では設定されていません。）

CatOSSwitch (enable) show port lacp-channel

Port   Admin Channel LACP Port  Ch   Partner Oper                    Partner

key   Mode    Priority   id   Sys ID                          Port

------ ----- ------- --------- ---- -------------------------------- -------

1/1     56  active     128     769  32768:00-01-42-29-25-00          162

2/1     56  active     128     769  32768:00-01-42-29-25-00          161

注：一方のスイッチのLACPチャネルはアクティブモードで、他方のスイッチのLACPチャネルはパッシブモードです。両方のスイッチが Active に設定されている場合は、上記の出力で示されます。

また、次のコマンドでチャネル ID 毎のトラフィック送受信状況を確認することができます（チャネル ID は、上記のコマンド出力を参照してください）。nelix (enable) show lacp-channel Mac（上のコマンド出力でチャネル ID を参照してください。） ここのカウンタは、時間が経過するにつれて増えていくはずです。

CatOSSwitch (enable) show lacp-channel mac

Channel  Rcv-Unicast          Rcv-Multicast        Rcv-Broadcast

-------- -------------------- -------------------- --------------------

769                       143                65846                   33

Channel  Xmit-Unicast         Xmit-Multicast       Xmit-Broadcast

-------- -------------------- -------------------- --------------------

769                       159                20763                  123

Channel  Rcv-Octet            Xmit-Octet

-------- -------------------- --------------------

769                   5427372              2486321

Channel  Dely-Exced MTU-Exced  In-Discard Lrn-Discrd In-Lost    Out-Lost

-------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

769               0          0          0          0          0          0

また、次のコマンドで、チャネル内の2 つの物理ポートがスパニングツリー プロトコル（STP）の観点から見ると 1 つの論理ポートであることを確認できます。

CatOSSwitch (enable) show spantree 1 active

VLAN 1

Spanning tree mode          PVST+

Spanning tree type          ieee

Spanning tree enabled

Designated Root             00-01-42-29-25-00

Designated Root Priority    32768

Designated Root Cost        3

Designated Root Port        1/1,2/1 (agPort 13/1)

Root Max Age   20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Bridge ID MAC ADDR          00-50-0f-2d-40-00

Bridge ID Priority          32768

Bridge Max Age 20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

------------------------ ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

1/1,2/1                  1    forwarding            3   32 disabled 769

3/1                     1    blocking             19   32 disabled 0

3/2                     1    blocking             19   32 disabled 0

3/3                     1    blocking             19   32 disabled 0

Cisco IOS ソフトウェア

Cisco IOS ソフトウェアが稼働しているスイッチでは、次のコマンドが使用できます。

- show etherchannel port-channel：LACP ポート チャネルの情報を表示します。この情報は、CatOS で show port lacp-channel コマンドが出力する情報に似ています。チャネルのステータスの詳細、使用されているプロトコル、設定済みのすべてのチャネル グループでポートがバンドルされてからの時間も表示されます。

CiscoIOSSwitch#show etherchannel port-channel

Channel-group listing:

-----------------------

Group: 1

----------

Port-channels in the group:

----------------------

Port-channel: Po1 (Primary Aggregator)

------------

Age of the Port-channel =    00d:00h:16m:01s

Logical slot/port    = 14/1 Number of ports = 2

Port state           = Port-channel Ag-Inuse

Protocol             = LACP

Ports in the Port-channel:

Index   Load   Port   EC state

------+------+------+------------

0      55    Gi1/1   Active

1      AA    Gi2/1   Active

Time since last port bundled: 00d:00h:15m:28s Gi2/1

nelix#

上記のnelixの出力から、ここで使用されているプロトコルはLACPであり、2つのギガビットポート1/1と2/1がバンドルされてPort-channel 1のEtherchannelを形成していることがわかります。チャネルは過去15分間アクティブ状態です。

- show etherchannel channelgroup_number detail：指定されたチャネル グループの詳細情報が表示され、各ポートの詳細情報が個別に表示されます。これには、パートナーの詳細とポート チャネルの詳細についての情報が含まれます。

CiscoIOSSwitch#show etherchannel 1 detail

Group state = L2

Ports: 2   Maxports = 16

Port-channels: 1 Max Port-channels = 16

Protocol:   LACP

Ports in the group:

-------------------

Port: Gi1/1

------------

Port state    = Up Mstr In-Bndl

Channel group = 1       Mode = Active          Gcchange = -

Port-channel  = Po1       GC = - Pseudo    port-channel = Po1

Port index    = 0       Load = 0x55            Protocol = LACP

Flags: S - Device is sending Slow LACPDUs F - Device is sending fast LACPDUs.

A - Device is in active mode. P - Device is in passive mode.

Local information:

LACP port  Admin   Oper  Port     Port

Port    Flags  State   Priority   Key     Key   Number   State

Gi1/1    SA    bndl    32768      0x1     0x1   0x101    0x3D

Partner's information:

Partner              Partner            Partner

Port    System ID            Port Number   Age  Flags

Gi1/1   32768,0009.7c0f.9800 0x82          11s  SP

LACP Partner   Partner    Partner

Port Priority  Oper Key   Port State

128            0x102      0x3C

Age of the port in the current state: 00d:00h:19m:56s

Port: Gi2/1

------------

Port state = Up Mstr In-Bndl

Channel group = 1     Mode = Active      Gcchange     = -

Port-channel  = Po1   GC   = - Pseudo    port-channel = Po1

Port index    = 1     Load = 0xAA        Protocol     = LACP

Flags: S - Device is sending Slow LACPDUs F - Device is sending fast LACPDUs.

A - Device is in active mode. P - Device is in passive mode.

Local information:

LACP port   Admin   Oper  Port     Port

Port   Flags  State  Priority    Key     Key   Number   State

Gi2/1  SA     bndl   32768       0x1     0x1   0x201    0x3D

Partner's information:

Partner               Partner           Partner

Port   System ID             Port Number  Age  Flags

Gi2/1  32768,0009.7c0f.9800  0x81         14s  SP

LACP Partner     Partner    Partner

Port Priority    Oper Key   Port State

128              0x102      0x3C

Age of the port in the current state: 00d:00h:19m:27s

Port-channels in the group:

----------------------

Port-channel: Po1 (Primary Aggregator)

------------

Age of the Port-channel = 00d:00h:20m:01s

Logical slot/port = 14/1 Number of ports = 2

Port state        = Port-channel Ag-Inuse

Protocol          = LACP

Ports in the Port-channel:

Index   Load   Port   EC state

------+------+------+------------

0     55    Gi1/1   Active

1     AA    Gi2/1   Active

Time since last port bundled: 00d:00h:19m:28s Gi2/1

次の出力からは、この 2 つのポートは STP の観点からは 1 つの固有ポートであるため、ポート Gi 1/1 と Gi 2/1 は両方とも Forwarding 状態にあることも確認できます。

CiscoIOSSwitch#show spanning-tree vlan 1 interface gigabitEthernet 1/1

Vlan       Role Sts   Cost    Prio.Nbr            Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

VLAN0001       Root FWD     3     128.833             P2p

nelix#show spanning-tree vlan 1 interface gigabitEthernet 2/1

Vlan       Role Sts   Cost    Prio.Nbr             Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

VLAN0001       Root FWD     3     128.833              P2p

CiscoIOSSwitch#show spanning-tree vlan 1 active

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32768

Address 0009.7c0f.9800

Cost 3

Port 833 (Port-channel1)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32768

Address 0009.e919.9481

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface      Role Sts   Cost    Prio.Nbr             Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Po1         Root FWD     3     128.833               P2p

トラブルシュート

セカンダリ アグリゲータ ポート Po1A または Po2A が作成される

バンドルするポート間で互換性がない場合、またはそれらのポートとリモート ピアの間で互換性がない場合は、LACP プロセスでセカンダリ アグリゲータ ポートが作成されます。セカンダリ アグリゲータ ポートには、他のポートと互換性があるポートが含まれます。

Switch#show etherchannel summary

Flags:  D - down        P - in port-channel

I - stand-alone s - suspended

H - Hot-standby (LACP only)

R - Layer3      S - Layer2

U - in use      f - failed to allocate aggregator

u - unsuitable for bundling

Number of channel-groups in use: 6

Number of aggregators:           8

Group  Port-channel  Protocol    Ports

------+-------------+-----------+-----------------------------------------

1      Po1(SU)         LACP      Gi1/16(P)  Gi10/1(P)  Gi10/2(P)

2      Po2(SD)         LACP

2      Po2A(SU)        LACP      Gi1/15(P)  Gi10/3(P)  Gi10/4(P)

3      Po3(SU)         LACP      Gi1/14(P)  Gi10/5(P)  Gi10/6(P)

4      Po4(SD)         LACP

4      Po4A(SU)        LACP      Gi1/13(P)  Gi10/7(P)  Gi10/8(P)

5      Po5(SU)         LACP      Gi1/12(P)  Gi10/9(P)  Gi10/10(P)

6      Po6(SU)         LACP      Gi1/11(P)  Gi10/11(P) Gi10/12(P)

EtherChannel 内のすべての LAN ポートが、同じ速度および同じデュプレックス モードで動作するように設定してください。LACP は半二重をサポートしません。LACP EtherChannel 内の半二重ポートは中断ステートになります。

トランキング LAN ポートから EtherChannel を設定する場合は、すべてのトランクでトランキング モードが同じであることを確認してください。EtherChannel 内の LAN ポートをそれぞれ異なるトランク モードに設定すると、予期しない結果が生じる可能性があります。

STP ポート パス コストが異なる LAN ポートは、設定に互換性がある限り、EtherChannel を形成できます。異なる STP ポート パス コストを設定しても、LAN ポートが EtherChannel を形成できなくなるわけではありません。

詳細なリストについては、『EtherChannel の設定』の「EtherChannel 機能の設定ガイドラインおよび制約事項」の項を参照してください。 .

関連情報

- ファストイーサチャネルおよびギガビット イーサチャネルの設定

- EtherChannel の設定

- EtherChannel の説明と設定

- LAN 製品に関するサポート ページ

- LAN スイッチング テクノロジーに関するサポート ページ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems