内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

SDI

NDI

関連情報

概要

このドキュメントでは、『STUN仮想マルチポイントの設定』の「確認」セクションに記載されているように、デバッグで表示されるシリアルデータ入力(SDI)およびネットワークデータ入力(NDI)の定義について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

SDI

SDIは、Local Serial Tunneling（STUN；ローカルシリアルトンネリング）カプセル化インターフェイスから発信され、シリアル、直接、またはTCPカプセル化のいずれかに宛てられたパケットを表します。

NDI

NDIは、シリアル、直接、またはTCPカプセル化を介してネットワークを通過し、STUNカプセル化インターフェイスを宛先とするパケットを表します。

関連情報

- テクニカルサポート - Cisco Systems