内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

設定

ネットワーク図

設定

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

このドキュメントでは、IPv6 プレフィックス リストの設定例を紹介します。例では、ルータ R1 と R2 は、IPv6 アドレッシング方式を使用して設定され、シリアル リンクで接続されています。2 台のルータでイネーブルにされているルーティング プロトコルは、IPv6 OSPF です。ネットワークを生成するためには、ルータR2に10個のループバックアドレスが設定され、両方のルータ（R1とR2）に設定されたループバックアドレスがipv6 ospf process-id area area-id [instance instance instance-id]コマンドで互いにアドバタイズされます。この例では、ルータR1に到達するルータR2のループバック8およびループバック9インターフェイスから発信される明示的なルートを拒否する必要があります。

この設定例では、ipv6 prefix-list list-nameコマンドを使用して、ルータR1にipv6_all_addressesという名前のIPv6プレフィックスリストを作成します。

この例では、IPv6 OSPFでdistribute-list prefix-listlist-nameコマンドを使用し、設定したプロトコルにプレフィックスリストを適用します。

前提条件

要件

この設定を行う前に、次の要件が満たされていることを確認します。

- IPv6 アドレッシング スキームの知識

- OSPF for IPv6の実装に関する知識

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco IOS®ソフトウェアリリース15.1のCisco 7200シリーズルータ（ルータR1およびR2の設定）に基づくものです。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：このドキュメントで使用されるコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup Tool(登録ユーザ専用)を使用してください。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。

設定

このドキュメントでは、次の構成を使用します。

- ルータ R1

- ルータ R2

ルータ R1

R1#show running-config

version 15.0

!

hostname R1

!

ip cef

!

!

ipv6 unicast-routing

!-- Enables the forwarding of IPv6 packets.

!

interface Loopback0

no ip address

ipv6 address 1111::1/128

ipv6 ospf 10 area 0

!--- Enables OSPFv3 on the interface and associates !--- the interface looback1 to area 0.

!

interface Loopback1

no ip address

ipv6 address 2222::1/128

ipv6 ospf 10 area 0

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 address 1010:1:1:1::11/64

ipv6 ospf 10 area 0

clock rate 2000000

!

!

ipv6 router ospf 10

router-id 2.2.2.2

log-adjacency-changes

distribute-list prefix-list ipv6_all_addresses in

Applies the prefix list ipv6_all_addresses !--- to OSPF for IPv6 routing updates that are received on an interface. !--- Use this command in router configuration mode.

!

ipv6 prefix-list ipv6_all_addresses seq 10 permit AB00::1/128

!--- Creates a prefix-list named ipv6_all_addresses. !--- Seq 10 denotes the sequence number of the !--- prefix list entry being configured. !--- permit/deny permits/denies the network !--- that matches the condition.

ipv6 prefix-list ipv6_all_addresses seq 20 permit AB10::1/128

ipv6 prefix-list ipv6_all_addresses seq 30 permit AB20::1/128

ipv6 prefix-list ipv6_all_addresses seq 40 permit AB30::1/128

ipv6 prefix-list ipv6_all_addresses seq 50 permit AB40::1/128

ipv6 prefix-list ipv6_all_addresses seq 60 permit AB50::1/128

ipv6 prefix-list ipv6_all_addresses seq 70 permit AB60::1/128

ipv6 prefix-list ipv6_all_addresses seq 80 permit AB70::1/128

ipv6 prefix-list ipv6_all_addresses seq 90 deny AB80::1/128

ipv6 prefix-list ipv6_all_addresses seq 100 deny AB90::1/128

!--- Denies the routes AB80::1/128 & AB90::1/128.

!

end

注：プレフィックスリストには、次の命名規則があります。

- 既存のアクセスリストと同じ名前にすることはできません。

- show ipv6 prefix-listコマンドのキーワードであるため、「detail」または「summary」という名前を指定することはできません。

ルータ R2

R2#show running-config

version 15.0

!

hostname R2

!

ip cef

!

ipv6 unicast-routing

!

interface Loopback0

no ip address

ipv6 address AB00::1/128

ipv6 ospf 10 area 0

!

interface Loopback1

no ip address

ipv6 address AB10::1/128

ipv6 ospf 10 area 0

!

interface Loopback2

no ip address

ipv6 address AB20::1/128

ipv6 ospf 10 area 0

!

interface Loopback3

no ip address

ipv6 address AB30::1/128

ipv6 ospf 10 area 0

!

interface Loopback4

no ip address

ipv6 address AB40::1/128

ipv6 ospf 10 area 0

!

interface Loopback5

no ip address

ipv6 address AB50::1/128

ipv6 ospf 10 area 0

!

interface Loopback6

no ip address

ipv6 address AB60::1/128

ipv6 ospf 10 area 0

!

interface Loopback7

no ip address

ipv6 address AB70::1/128

ipv6 ospf 10 area 0

!

interface Loopback8

no ip address

ipv6 address AB80::1/128

ipv6 ospf 10 area 0

!

interface Loopback9

no ip address

ipv6 address AB90::1/128

ipv6 ospf 10 area 0

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 address 1010:1:1:1::10/64

ipv6 ospf 10 area 0

clock rate 2000000

!

ip forward-protocol nd

!

!

ipv6 router ospf 10

router-id 1.1.1.1

log-adjacency-changes

!

end

確認

ルータR1が受信したルートを確認するには、show ipv6 route ospfコマンドを使用します。

show ipv6 route ospf

ルータ R1 内
R1#show ipv6 route ospf

IPv6 Routing Table - 13 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route, M - MIPv6

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

D - EIGRP, EX - EIGRP external

O   AB00::1/128 [110/64]

via FE80::C007:EFF:FE58:0, Serial0/0

OI  AB10::1/128 [110/64]

via FE80::C007:EFF:FE58:0, Serial0/0

OI  AB20::1/128 [110/64]

via FE80::C007:EFF:FE58:0, Serial0/0

OI  AB30::1/128 [110/64]

via FE80::C007:EFF:FE58:0, Serial0/0

OI  AB40::1/128 [110/64]

via FE80::C007:EFF:FE58:0, Serial0/0

OI  AB50::1/128 [110/64]

via FE80::C007:EFF:FE58:0, Serial0/0

OI  AB60::1/128 [110/64]

via FE80::C007:EFF:FE58:0, Serial0/0

OI  AB70::1/128 [110/64]

via FE80::C007:EFF:FE58:0, Serial0/0

!--- Note that the routes AB80::1/128 and AB90::1/128 !--- originated from lo 8 and lo 9 are not listed here.

IPv6プレフィックスリストまたはプレフィックスリストのエントリに関する情報を表示するには、show ipv6 prefix-list detailコマンドを使用してください。

show ipv6 prefix-list

ルータ R1 内
R1#show ipv6 prefix-list detail

Prefix-list with the last deletion/insertion: ipv6_all_addresses

ipv6 prefix-list ipv6_all_addresses:

count: 10, range entries: 0, sequences: 10 - 100, refcount: 3

seq 10 permit AB00::1/128 (hit count: 1, refcount: 5)

seq 20 permit AB10::1/128 (hit count: 1, refcount: 1)

seq 30 permit AB20::1/128 (hit count: 1, refcount: 2)

seq 40 permit AB30::1/128 (hit count: 1, refcount: 1)

seq 50 permit AB40::1/128 (hit count: 1, refcount: 3)

seq 60 permit AB50::1/128 (hit count: 1, refcount: 1)

seq 70 permit AB60::1/128 (hit count: 1, refcount: 2)

seq 80 permit AB70::1/128 (hit count: 1, refcount: 1)

seq 90 deny AB80::1/128 (hit count: 1, refcount: 2)

seq 100 deny AB90::1/128 (hit count: 1, refcount: 1)

R1#show ipv6 prefix-list summary

Prefix-list with the last deletion/insertion: ipv6_all_addresses

ipv6 prefix-list ipv6_all_addresses:

count: 10, range entries: 0, sequences: 10 - 100, refcount: 3

!--- This command displays detailed or !--- summarized information about all IPv6 prefix lists.

アウトプット インタープリタ ツール（登録ユーザ専用）（OIT）は、特定の show コマンドをサポートします。OIT を使用して、show コマンドの出力の分析を表示します。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- IPv6コンフィギュレーションガイド、Cisco IOSリリース15.1 M&T

- IPv6 トラフィック フィルタリングのアクセス リストの設定例

- IPv6 に関する技術サポート

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems