内容

概要

SpineControlBusテストが失敗した場合に実行する推奨処置は何ですか。

概要

このドキュメントでは、SpineControlBus テストについて説明し、テストに失敗した場合に実行すべきアクションを示します。

SpineControlBus テストは、スパイン カードからスーパーバイザ カードへのスタンバイ制御バス接続をチェックする診断テストです。スパイン カードは、Xbar やファブリックなどの他の名前で呼ばれることもあります。各スーパーバイザ モジュールから各スパイン カードまでは 2 本の制御バスが走っています。そのうちの 1 本しか使用されませんが、もう 1 本はプライマリで障害が発生した場合のバックアップとして保持されます。

これは無停止テストです。このテストは、20 回連続で失敗したら自動的に無効になります。このテストの失敗は致命的とは見なされませんが、そのスーパーバイザ カードとスパイン カードのペアの高可用性が低下していることを示しています。

SpineControlBusテストが失敗した場合に実行する推奨処置は何ですか。

1. シスコ バグ ID CSCuc72466「アクティブとスタンバイの両方のスパイン制御バスで障害が発生する」は無視してください。

SpineControlBus は、スクラッチ レジスタにアクセスして、スパイン カードへのアクティブ アクセスとスタンバイ アクセスをテストし、スパインが機能しているかどうかを判断します。ただし、そのアクセスは一度に 1 回しか実行できません。アクティブとスタンバイの両方が同時にテストを実行すると、どちらかのテスト（通常はスタンバイ テスト）に失敗します。このエラーは、疑似警報であり、実際のハードウェアの障害を示しているわけではありません。

テストがアクティブ スーパーバイザとスタンバイ スーパーバイザで同時に実行されないことを保証するには、次の回避策を適用します。

N7K(config)# diagnostic monitor interval module <supervisor_slot_number>

test SpineControlBus hour 0 min 0 second 31

N7K# diagnostic clear result module <supervisor_slot_number> test 11

show diagnostic content module X コマンドを入力して、SpineControlBus のテスト ID を決定します。

注：上記回避策では、エラーの可能性は低くなりますが、エラーが発生しないことは保証されません。

もう 1 つの回避策は、スタンバイ スーパーバイザ上のテストを無効にすることです。

show diagnostic result module X test SpineControlBus detail コマンドを使用してテストのモニタを継続します。

注：テストがエラーで無効になる場合があります。テスト結果をクリアして、テストを再実行するには、スーパーバイザをリセットします。

シスコ バグ ID CSCuc72466 は NX-OS リリース 6.2 で修正されました。

2. 上記バグを無視してもエラーが発生する場合は、次のアクションを実行します。

テストに何回も失敗する場合は、スーパーバイザの障害を示している可能性があります。アクティブ スーパーバイザがテストに失敗する場合はスーパーバイザのスイッチオーバーを試すか、スタンバイ スーパーバイザがテストに失敗する場合はスタンバイ スーパーバイザをリロードして問題がクリアされたかどうかを確認します。その場合は、スーパーバイザを交換します。それ以外の場合は、一般的ではありませんが、複数のスパイン カードに伴う問題または複数のバスの障害を示している可能性があります。1 枚のスパイン カードで障害が発生した場合は、そのスパイン カードを別の問題のないスロットに挿入して、そのスパイン カードで問題が発生するのかどうかを確認します。発生した場合は、スパイン カードを交換します。そうでない場合は、バスに伴う問題を示しており、シャーシを交換する必要があります。

例

Nexus7000# show diagnostic result module 5 test SpineControlBus detail

Module 5: Supervisor module-1X  (Active)

11) SpineControlBus E

Error code ------------------> DIAG TEST ERR DISABLE

Total run count -------------> 676018

Last test execution time ----> Tue May 14 18:30:47 2013

First test failure time -----> Sat Oct 13 17:55:06 2012

Last test failure time ------> Tue May 14 18:30:47 2013

Last test pass time ---------> Tue May 14 18:30:17 2013

Total failure count ---------> 30

Consecutive failure count ---> 1

Last failure reason ---------> Spine control test failed

Next Execution time ---------> Tue May 14 18:31:17 2013

XBar      1  2  3

---------------------------------------------------------------------

F  F  F