内容

概要

16ポートおよび36ポートのEtherSwitchモジュールについて説明する。

EtherSwitch モジュールを使用した Cisco 2600、3660、3725、および 3745 のサポート マトリックスを提供してください。

EtherSwitchモジュールのポートをルーテッドポートとして設定できますか。

ルータを見なくても、EtherSwitchモジュールのインストールを判別する方法はありますか。

EtherSwitch モジュールにはどのようなデバイスが接続できますか。

オプションのギガビット イーサネット ドーターカードはどのような場合に使用できますか。

4 ポート イーサネット NM（NM-4E）と EtherSwitch モジュールの違いは何ですか。

EtherSwitchはFast EtherChannelをサポートしていますか。

EtherSwitchモジュールは、ルータのCPUを介したレイヤ2(L2)スイッチングとVLAN間ルーティングをサポートしていますか。

EtherSwitch モジュールの基盤となっているのは、現在のどの Cisco Catalyst ソフトウェアですか。また、これらの NM では Cisco IOS ソフトウェアのコマンドライン インターフェイス（CLI）を使用していますか。

2つの異なるルータの2つのEtherSwitchモジュール間でスタックできますか。

シャーシ内スタックとは何ですか。

ギガビットイーサネットポートを接続せずに、2つのEtherSwitchモジュールをシャーシにスタックできますか。

同じシャーシ内の2つのEtherSwitchモジュールを接続するにはどうすればよいのですか。

ルーテッドポートの機能には制限がありますか。

EtherSwitch モジュールをサポートした最初の Cisco IOS ソフトウェア リリースについて教えてください。

EtherSwitch モジュールをサポートしている Cisco IOS ソフトウェアのフィーチャ セットについて教えてください。

EtherSwitchモジュールは、現在のCisco 2600、3600、および3700シリーズWANインターフェイスカード(WIC)、音声インターフェイスカード(VIC)、およびNMと連動しますか。

EtherSwitch モジュールではどのような機能がサポートされていますか。

EtherSwitch モジュールでサポートされていないのは、どのような機能ですか。

EtherSwitch モジュールでサポートされているのは、どの IEEE 802.1x 機能ですか。

EtherSwitchチャネルは、スイッチ仮想インターフェイス(SVI)へのブリッジをサポートしていますか。

EtherSwitchモジュールはデータリンクスイッチングプラス(DLSw+)をサポートしていますか。

EtherSwitch モジュールではどのようなスイッチド ポート アナライザ（SPAN）機能がサポートされていますか。

EtherSwitchモジュールは、Auto Media-Dependent Interface(MDI)/MDI Crossover(MDI-X)検出をサポートしていますか。

EtherSwitch モジュールでサポートされている VLAN の最大数はいくつですか。

EtherSwitch モジュール 1 基当たりに構築できる Fast EtherChannel の最大数はいくつですか。

EtherSwitch モジュールではどのような QoS 機能がサポートされていますか。

EtherSwitchモジュールはIEEE 802.1x認証をサポートしていますか。

16ポートおよび36ポートのEtherSwitchモジュールは、IP Phoneの電力をどのように受け取りますか。

16 ポートおよび 36 ポートの EtherSwitch モジュールでは、どのようなタイプの外部電源ケーブルを使用できますか。

関連情報

概要

この文書では、Cisco 2600/3600/3700 シリーズの 16 ポートおよび 36 ポートの EtherSwitch ネットワークおよびサービス モジュールについての、ハードウェアおよびソフトウェアのサポートに関する FAQ に回答します。また、この文書では、これらのモジュールの機能や、基本設定の設計についても説明します。両方のポート設定モデルには標準およびインライン パワーをサポートするバージョンがあります。モデルと部品番号は次のとおりです。

- NM-16ESW 16-Port 10/100 EtherSwitch Network Module(NM)

- NM-16ESW-PWR 16-Port 10/100 EtherSwitch NM with Inline Power Support

- NMD-36-ESW 36-Port 10/100 EtherSwitch High Density Service Module(HDSM)

- NMD-36-ESW-PWR 36-Port 10/100 EtherSwitch HDSM with Inline Power Support

ドキュメント表記の詳細は、『シスコテクニカルティップスの表記法』を参照してください。

Q. 16ポートおよび36ポートのEtherSwitchモジュールについて説明します。

A. 2600/3600/3700ルータには2つのモジュールがあります。16ポート10/100 NMと36ポート10/100 HDSM2600/3600/3700 ルータを使用している場合に、これらのモジュールを使用すると、高性能のレイヤ 2（L2）スイッチングをルータのシャーシに組み込んだことになります。どちらのモジュールも、自動検知10/100ポートとラインレートL2パフォーマンスを備えています。また、どちらのモジュールについても、ギガビット イーサネットと、IP 電話および Aironet 無線ベース ステーション用のシスコ ベースのインライン電源がオプションで用意されています。また、ポートの自動検知、IEEE 802.1p および IEEE 802.1Q 規格による QoS と VLAN のサポート、および IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol（STP; スパニングツリー プロトコル）などの機能もサポートされています。 シスコベースのインライン電源には、外部電源または内部電源が必要です。内部電源が装備されているのは、3700 シリーズだけです。16 ポートの EtherSwitch NM では、シングルポートのギガビット イーサネット ドーターカードを使用できます。また、36 ポートの EtherSwitch HDSM では、シングルポートのギガビット イーサネット ドーターカードを 2 枚まで使用できます。

これらのモジュールを使用すると、2600/3600/3700 シリーズのルータを、集約型 IP 電話を導入している支店オフィス向けのシングル ボックス ソリューションとして提供できます。ルータは、IP ルーティング、イーサネット スイッチング、固定無線ソリューション、および音声ゲートウェイ機能の配信により、データ、音声、およびビデオを拡張します。また、これらのプラットフォームをモジュール化することによって、投資保護と所有コストの削減が図られています。

Q. EtherSwitchモジュールを使用したCisco 2600、3660、3725、および3745のサポートマトリックスを提供します。

シャーシ

16 ポート EtherSwitch NM

36 ポート EtherSwitch HDSM

ギガビットイーサネット(1000BASE-T)ポート

外部電源

内部電源装置

2600 シリーズ

1

サポートされていません

1

インライン電話をサポートする場合に必要

サポートされていません

3660 シリーズ

ルータ 1 台につき 2

ルータ 1 台につき 2

16 ポート EtherSwitch の場合 1、36 ポート EtherSwitch の場合 2

インライン電話をサポートする場合に必要

サポートされていません

3725

ルータ 1 台につき 2

はい、ルータごとに1つ

16 ポート EtherSwitch の場合 1、36 ポート EtherSwitch の場合 2

不要

統合インライン電源モジュール 1 基をサポート

3745

ルータ 1 台につき 2

ルータ 1 台につき 2

16 ポート EtherSwitch の場合 1、36 ポート EtherSwitch の場合 2

不要

統合インライン電源モジュール 2 枚をサポート

Q. EtherSwitchモジュールのポートをルーテッドポートとして設定できますか。

A. Cisco IOS®ソフトウェアリリース12.2(15)ZJおよび12.3(4)Tでは、EtherSwitchモジュールのポートにIPアドレスを直接割り当てることができます。この機能によって、これらのポートはレイヤ 3（L3）またはルーテッド ポートになります。これらのポートは、DHCP アドレスを受信することはできません。また、サブインターフェイスをサポートしません。ルーテッドポート上のL3トラフィックは、引き続きプラットフォームルーティングエンジンを使用する必要があります。ブレードではL3スイッチングは行われません。この機能と組み合わせて、すべてのルーティングプロトコルを使用できます。この設定は次の例を示します。

interface FastEthernet1/0

no switchport

ip address 172.16.1.0 255.255.0.0

Q.ルータを見なくても、EtherSwitchモジュールのインストールを判別する方法はありますか。

A.はいえ、show versionコマンドまたはshow diagコマンドを発行することができます。16ポートNMの場合、show versionコマンドは次のように表示されます。

16 Fast Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

36ポートのHDSMでは、show versionコマンドで次の情報が表示されます。

36 Fast Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

16ポートのNMでは、show diagコマンドで次が表示されます。

Fast Ethernet Port adapter, 16 ports

36ポートのHDSMでは、show diagコマンドで次の情報が表示されます。

Fast Ethernet Port adapter, 36 ports

Q. EtherSwitchモジュールに接続できるデバイスはどれですか。

A.次のデバイスをEtherSwitchモジュールに接続できます。

- PCまたはワークステーション

- IP電話

- Aironetアクセスポイントまたはベースステーション

- Cisco Catalystシリーズスイッチのポート

- Cisco CallManager

また、Cisco 2600、3600、および3700シリーズ用のNM-1FE2Wなど、シスコが提供するその他の10/100送信(Tx)ポート、およびほとんどのハブは正常に動作するはずです。

Q.オプションのギガビットイーサネットドーターカードはどこで使用できますか。

A.ギガビットイーサネットドーターカードは、ファイルサーバへのアップリンクポートとして、または別のCisco Catalystスイッチへのトランクポートとして使用できます。36 ポートの EtherSwitch HDSM では、ギガビット イーサネット ドーターカードを 2 枚まで使用できます。ギガビット イーサネット インターフェイスは、モジュール間でのシャーシ内スタックのために使用します。2 枚目の EtherSwitch モジュールを 3600 または 3700 シリーズ ルータに挿入する場合は、これらのモジュールをおのおののギガビット イーサネット インターフェイスを使用して、レイヤ 2（L2）で接続する必要があります。発注する際には、このことを考慮してください。また、Cisco IOSソフトウェアリリース12.2(15)ZJ、12.3(4)T以降では、ギガビットイーサネットインターフェイスをL3またはルーテッドインターフェイスとして設定することもできます。

Q. 4ポートイーサネットNM(NM-4E)とEtherSwitchモジュールの違いは何ですか。

A. EtherSwitchモジュールはレイヤ2(L2)スイッチですが、NM-4Eはレイヤ3(L3)ルーティングデバイスです。EtherSwitchモジュール上のすべての16または36ポートは、NM内に高速スイッチファブリックを備えています。このスイッチ ファブリックによって、EtherSwitch モジュールに接続され、同じ VLAN に属するデバイスは、ハードウェアでのラインレートのスイッチングによる利点を得ることができます。Cisco IOSソフトウェアリリース12.2(15)ZJおよび12.3(4)Tでは、EtherSwitchモジュール上のファストイーサネットまたはギガビットイーサネットインターフェイスにIPアドレスを直接関連付けることができます。この機能によって、EtherSwitch モジュールは、ファースト イーサネット インターフェイスがあることを除いて、NM-4E と機能的に同等になります。

Q. EtherSwitchはFast EtherChannelをサポートしていますか。

A. EtherSwitchモジュールでは、EtherChannel内のすべてのインターフェイスを同じ速度/デュプレックスに設定すると、EtherChannelごとに最大8つのインターフェイスがサポートされます。

Q. EtherSwitchモジュールは、ルータのCPUを介したレイヤ2(L2)スイッチングとVLAN間ルーティングをサポートしていますか。

A.はい。EtherSwitchモジュールでは、同じVLANに属するすべてのポート間のトラフィックに対してL2スイッチングがサポートされています。インターVLANルーティングでは、モジュールはレイヤ3(L3)VLANインターフェイスを使用します。これはL3のVLANを表します。ルーティングするVLAN内のすべてのL2トラフィックは、L3 VLANインターフェイスに向かいます。このL3 VLANインターフェイスは、EtherSwitchとともにL3でトラフィックをルーティングするサポートを受け取ります。アクセスコントロールリスト(ACL)、ルーティング、およびIPアドレッシングをこのL3インターフェイスに適用できます。

Q. EtherSwitchモジュールの基盤となる現在のCisco Catalystソフトウェアは何ですか。また、これらのNMではCisco IOSソフトウェアコマンドラインインターフェイス(CLI)を使用しますか。

A. Catalyst Cisco IOSソフトウェアは、EtherSwitchモジュールの基盤です。現在のCisco 2600、3600、および3700シリーズはこれらのモジュールを統合しているため、このモジュールはネイティブでCisco IOSソフトウェアCLIをサポートしています。このモジュールに別のイメージが上乗せしてロードされることはありません。

Q. 2つの異なるルータの2つのEtherSwitchモジュール間でスタックできますか。

A. EtherSwitchモジュールと外部のCisco Catalystスイッチの間でスタックするのと同じ方法で、2つのシャーシの機能をスタックできます。モジュールの接続には、IEEE 802.1Q トランク接続を使用する必要があります。

Q.シャーシ内スタックとは何ですか。

A.シャーシ内スタッキングとは、ギガビットイーサネット接続を介して複数のEtherSwitchモジュールを同じルータに接続する機能です。たとえば、シャーシ内をスタックするには、同じルータに2つのEtherSwitchモジュールを配置し、ギガビットイーサネットアップリンクを介してモジュールを接続します。Cisco IOSソフトウェアリリース12.2(11)T、12.3(4)T以降では、この機能がサポートされています。ルータ内で 2 基のモジュールが、シャーシ内スタックの制限です。シャーシ内スタックでは、各モジュールにギガビットイーサネットインターフェイスが必要です。モジュールをギガビット イーサネット インターフェイスとクロスケーブルを使用して外部的に接続します。シャーシスタックを使用すると、すべてのファストイーサネットおよびギガビットイーサネットインターフェイスを同じレイヤ2(L2)ドメインに参加させることができます。

Q.ギガビットイーサネットポートを接続せずに、2つのEtherSwitchモジュールをシャーシにスタックできますか。

A.いいえ。2つのギガビットイーサネットインターフェイスを接続しなければ、スタックはサポートされません。2つのギガビットイーサネットインターフェイスを接続し、stacking-partnerコマンドを使用すると、2つのモジュール間のVLANデータベースの競合が解消されます。この接続なしで2つのモジュールをインストールすると、VLANデータベースの重複が発生します。このような重複はサポートされていません。

Q. 2つのEtherSwitchモジュールを同じシャーシに接続するにはどうすればよいのですか。

A. 2台のEtherSwitchブレードを接続するには、ギガビットイーサネットポートとクロスイーサネットケーブルを使用します。これによって、双方の EtherSwitch モジュールが、1 つのレイヤ 2（L2）ドメインになります。ギガビットインターフェイスコマンドswitchport stacking-linkを使用する必要があります。詳細については、『Cisco 2600 シリーズ、Cisco 3600 シリーズ、および Cisco 3700 シリーズ用 16 ポートおよび 36 ポート イーサネット スイッチ モジュール』の設定ガイドを参照してください。

Q.ルーテッドポートの機能に制限はありますか。

A.はい、いくつかの制限があります。EtherSwitchモジュールのルーテッドポートでは、サブインターフェイスはサポートされていません。また、ルーテッドポートはDHCPサーバからアドレスを受信できません。代わりに、IPアドレスのスタティック割り当てが行われる必要があります。

Q. EtherSwitchモジュールをサポートする最初のCisco IOSソフトウェアリリースは何ですか。

A. 16ポートEtherSwitch NMのサポートは、Cisco IOSソフトウェアリリース12.2(2)XT、Plusイメージでのみ開始されます。また、36 ポートの EtherSwitch HDSM は、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(8)T1 の Plus イメージだけでサポートが開始されました。このイメージは、16 ポートと 36 ポートの EtherSwitch の両方を、Cisco 2600、3600、および 3700 シリーズのプラットフォーム上でサポートしています。シャーシ内スタックのサポートは、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(11)T の Plus イメージだけでサポートが開始されました。ルーテッド ポート機能のサポートは、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(15)ZJ および 12.3(4)T で開始されました。

Q. EtherSwitchモジュールをサポートしているCisco IOSソフトウェアのフィーチャセットはどれですか。

A. Cisco IOSソフトウェアリリース12.2Tでは、EtherSwitchモジュールにはPlusフィーチャセットが必要です。IP Base フィーチャ セットでの EtherSwitch モジュールのサポートは、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.3T で開始されます。

Q. EtherSwitchモジュールは、現在のCisco 2600、3600、および3700シリーズのWANインターフェイスカード(WIC)、音声インターフェイスカード(VIC)、およびNMで動作しますか。

A.あります。EtherSwitchモジュールは、現在のCisco 2600、3600、および3700 WIC、VIC、およびNMと連携します。

Q. EtherSwitchモジュールはどのような機能をサポートしていますか。

A. EtherSwitchモジュールでは、次の機能がサポートされています。

- VLAN

- Cisco 3660 および 3700 シリーズの場合は、スイッチ当たり個別の VLAN を最大 64 までサポート

- IEEE 802.1Qタグ付きVLANおよびタグなしVLAN

- クライアント、サーバ、およびトランスペアレント モード向けに VLAN トランク プロトコル（VTP）をサポート

- レイヤ2(L2)MAC関連機能のサポート

- セキュア MAC アドレス

- スタティックおよびダイナミックな MAC アドレッシング

- 合計 8000 MAC アドレス

- ポート アプリケーションのサポート

- EtherChannelポート集約

- ポート モニタリング

- ルータ ベースのブロードキャスト、マルチキャスト、ユニキャスト ストーム制御 QoS 機能のサポート

- IEEE 802.1p

- 802.1Qタグ付きフレームのサービスクラス(CoS)プライオリティ

- ネイティブ フレーム用ポート ベースの優先順位

- 802.1p の優先順位を上書きするためのポートの優先順位

- 完全な優先権と加重ラウンドロビン（WRR）

- 追加機能

- CoSからDiffServコードポイント(DSCP)へのマッピング

- Internet Group Multicast Protocol(IGMP)スヌーピング

- ネットワークタイムプロトコル(NTP)のサポート

- IEEE 802.1Dスパニングツリーおよびスパニングツリープロトコル(STP)PortFast Simple Network Management Protocol(SNMP)のサポート

- Telnet クライアントおよびサーバのサポート

- Cisco Discovery Protocol(CDP)バージョン1およびバージョン2のサポート

- ギガビットイーサネットポートのみのフロー制御

- フォールバックブリッジング

- ルーテッド ポートの IEEE 802.1x 認証

- セキュリティ用アクセス コントロール リスト（ACL）

Q. EtherSwitchモジュールでサポートされていない機能は何ですか。

A. EtherSwitchモジュールでは、次の機能はサポートされていません。

- レイヤ3(L3)スイッチング（ルータが実行）

- アクセスポートのダイナミックVLAN

- VLAN トランク プロトコル（VTP）のプルーニング

- 未知のマルチキャストおよびユニキャスト パケットのポートごとのイネーブルとディセーブル

- CGMPクライアントレート制限

- Cisco Cluster Management Suite(CMS)のサポート

- Cisco Emergency Responderのサポート

- IEEE 802.3af準拠のPower over Ethernet(PoE)

Q. EtherSwitchモジュールでサポートされているIEEE 802.1x機能はどれか？

A. EtherSwitchモジュールは、Cisco IOSソフトウェアリリース12.2(15)ZJ、12.3(4)T以降で、ポートごとに802.1x認証をサポートしています。この機能により、モジュールでは 802.1x 認証に基づいて、ポートをイネーブルまたはディセーブルにできるようになりました。このモジュールでは、現在は他の 802.1x 機能はサポートしていません。

Q. EtherSwitchチャネルでは、スイッチ仮想インターフェイス(SVI)へのブリッジはサポートされていますか。

A. Cisco IOSソフトウェアリリース12.2(15)ZJおよび12.3(4)Tでは、SVIがブリッジグループのメンバーになり、トランスペアレントブリッジングを実行できます。

Q. EtherSwitchモジュールはデータリンクスイッチングプラス(DLSw+)をサポートしていますか。

A. Cisco IOSソフトウェアリリース12.2(15)ZJおよび12.3(4)Tでは、EtherSwitchモジュールはDLSw+をサポートしています。

Q. EtherSwitchモジュールでは、どのようなスイッチドポートアナライザ(SPAN)機能がサポートされていますか。

A. EtherSwitchモジュールでは、次のSPAN機能がサポートされています。

- 任意の時点で1つのアクティブなSPANセッションの許可

- 1 つの SPAN セッション内ですべての 16/36 ポートのミラー

- 1つの仕向地のみの手当

- すべての SPAN ポートが同じ EtherSwitch にあることが必要

- SPAN経由でEtherChannelを分析するモジュールの機能

Q. EtherSwitchモジュールは、Auto Media-Dependent Interface(MDI)/MDI Crossover(MDI-X)検出をサポートしていますか。

A.いいえ。すべてのファストイーサネットポートとギガビットイーサネットポートの設定はMDI-Xです。クロスケーブルは、他のMDI-Xポートへの接続にのみ使用できます。MDI ポートに接続するには、ストレートケーブルだけが使用できます。

Q. EtherSwitchモジュールがサポートするVLANの最大数はいくつですか。

A. EtherSwitchモジュールは、Cisco 2600、3620、および3640シリーズで最大32のVLANをサポートします。EtherSwitch HDSM では、Cisco 3660 および 3700 シリーズ向けに最大 64 の VLAN をサポートしています。

Q. EtherSwitchモジュールごとに作成できるFast EtherChannelの最大数はいくつですか。

A. EtherSwitchモジュールごとに最大6つのFast EtherChannelを作成できます。各Fast EtherChannelには、最大8つのポート/インターフェイスを設定できます。

Q. EtherSwitchモジュールではどのようなQoS機能がサポートされていますか。

A. EtherSwitchモジュールは次のものをサポートしています。

- IEEE 802.1Qタグ付きフレームのIEEE 802.1p Class of Service(CoS)プライオリティ

- ネイティブ フレーム用ポート ベースの優先順位

- 802.1p の優先順位を上書きするためのポートの優先順位

- 完全な優先権と加重ラウンドロビン（WRR）CoS ポリシー

Q. EtherSwitchモジュールはIEEE 802.1x認証をサポートしていますか。

A. Cisco IOSソフトウェアリリース12.2(15)ZJ、12.3(3)T以降では、EtherSwitchモジュールは802.1x認証をサポートしています。

Q. 16ポートおよび36ポートのEtherSwitchモジュールは、IP Phoneの電力をどのように受け取りますか。

A. IP Phoneの電源は、外部電源シャーシ[PWR-Chassis-360W]とEtherSwitchモジュールの電源オプション[NM-16/36ESW-PWR]を介して、現在のCisco 2600および0シリーズルータ0に000に0に0に0に00に0に00に0に000に0に00000000000000000000000000000000000000000000000000Cisco 3700 シリーズでは、統合電源モジュールをサポートしています。Cisco 3700シリーズでは、外部電源シャーシは不要です。ただし、同じEtherSwitch電源オプションが必要です。

Q. 16ポートおよび36ポートのEtherSwitchモジュールでは、どのようなタイプの外部電源ケーブルを使用できますか。

A.モジュールの外部電源ケーブルの種類は次のとおりです。

- 部品番号CAB-PPWR-PS1-1:1つの外部電源を1つのEtherSwitchモジュールに接続する1対1のケーブル。ソフトウェアでは、このケーブル上で「PS1 Present」および「PS1 OK」の信号をモニタし、この構成用に 360W の電力を割り当てます。

- 製品番号CAB-PPWR-PS1-2:2つの外部電源を1つのEtherSwitchモジュールに接続する2電源対1 EtherSwitchモジュールケーブル。この構成は、片方の電源装置に障害が発生した場合に備えた冗長構成になります。ソフトウェアでは、このケーブル上で、「PS1 Present」、「PS1 OK」、「PS2 Present」、および「PS2 OK」の信号をモニタします。この構成には、最大 360W の電源が割り当てられます。

- 製品番号CAB-PPWR-PS2-1:1つの電源を2つの異なるEtherSwitchモジュールに接続する、1つの電源から2つのEtherSwitchモジュールへのケーブル。このケーブルでは、2 基の EtherSwitch モジュールに電力を供給しますが、冗長性はありません。ケーブルは、両方の EtherSwitch モジュールに接続する必要があります。EtherSwitch モジュールとケーブル端のいずれかが接続されていないと、電力供給が停止します。また、EtherSwitch モジュールがプラットフォームに装着されていない場合も、電力供給は停止します。一方のEtherSwitchモジュールを取り外すと、-48 Vの電源が他方のEtherSwitchモジュールにシャットダウンします。この構成の場合、ソフトウェアでは、「PS1 Present」と「PS1 OK」の他にも特殊な信号をモニタします。また、この構成では、2 基の EtherSwitch モジュールそれぞれに対して、最大 160W の電力が送られます。

関連情報

- Cisco IOS リリース 12.2(15)ZJ5 の Cisco 3725 および Cisco 3745 モジュラ アクセス ルータに関するリリース ノート

- Cisco IOSソフトウェアリリース12.3T EtherSwitchネットワークモジュール

- LAN 製品に関するサポート ページ

- LAN スイッチングに関するサポート ページ

- テクニカルサポート - Cisco Systems