内容

概要

別の MiniGBIC 接続タイプおよびそれらの特徴は何ですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品（以前の Linksys Business シリーズ）のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

Q. MiniGBICの接続タイプとその機能にはどのようなものがありますか。

A. MiniGBICモジュールは、一般にSFP(Small Form Factor Pluggable)モジュールと呼ばれ、ホットプラグ可能なメディアコンバータです。

モデル

メディア タイプ

最大範囲(3)

波長(nm)

コネクタ

MFEBX1 (1)

SMF (2)

20 km

Tx 1310 / Rx 1550

LC

MFEFX1

MMF

2 km

850

LC

MFELX1

SMF

10 km

1310

LC

MGBBX1 (1)

SMF (2)

20 km

Tx 1310 / Rx 1490

LC

MGBLX1 (1)

SMF

10 km

1310

LC

MGBLH1

SMF

40 km

1310

LC

MGBSX1

MMF

500 m

850 /

LC

MGBT1

Cat 5e UTP

100 m

該当なし

RJ45

(1) 2009 年第 2 四半期に販売開始。

(2) シンプレックス ファイバのみをサポート（1 本の光ファイバ）。

(3) ファイバ設備および稼働環境によって距離が異なります。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems