内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

製品番号

機能

プラットフォームのサポート

コンフィギュレーション

関連情報

概要

1 ポート シリアル WAN インターフェイス カード（WIC-1T）は、リモート サイトへのシリアル接続、または SONET（POS）デバイスを介した同期データ リンク制御（SDLC）のコンセントレータ、アラーム システム、パケットなど、従来のシリアル ネットワーク デバイスを提供します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

製品番号

WIC-1T

1 ポート シリアル WAN インターフェイス カード

機能

- 1 シリアル ポート。

- シスコの 60-pin "5-in-1" コネクタを使用します。このコネクタの片側の端は DB-60 で、もう一方の端はニーズによって V.35、RS-232、RS-449、X.21 または EIE-530 を選択できます。

- Cisco 2500 および Cisco 7000 のシリアル ポートと同じケーブル接続を使用します。

- ホット スワップはサポートしていませんが、電源がオンの状態で交換してもハードウェアにダメージはありません。

- 各シリアル カードには、それぞれのポートに CONN とラベルされている 1 つの LED があり、シリアル ポートが接続されると点灯します。ポートがデータ端末装置（DTE）モードにある場合、CONN LED は、データセット レディ（DSR）、データ キャリア検出（DCD）、Clear To Send（CTS）が検出されたことを示します。ポートがデータ通信装置（DCE）モードにある場合、CONN LED は、Data Terminal Ready（DTR）と送信要求（RTS）が検出されたことを示します。

プラットフォームのサポート

Cisco IOS® ソフトウェアのサポート

Cisco 1600

Cisco 1700

Cisco 2600、2600XM

Cisco 3600

Cisco 3631

Cisco 2691、3725、3745

キャリア モジュール

不要

不要

オンボード

NM-2W

NM-1E2W、NM-1E1R2W、NM-2E2W

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W、NM-2W

不要

オンボード

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W NM-2FE2W、NM-2W

Cisco IOS ソフトウェアのサポート

すべての Cisco IOS のバージョン

すべての Cisco IOS のバージョン

すべての Cisco IOS のバージョン

すべての Cisco IOS のバージョン

Cisco IOS バージョン 12.2(13)T 以降

Cisco IOS バージョン 12.2(13)T、12.2(11)YT 以降

同期最高速度

2.048 Mbps

2.048 Mbps

2.048 Mbps

2.048 Mbps

2.048 Mbps

2.048 Mbps

非同期最高速度

115.2 Kbps

115.2 Kbps

サポートされていません

サポートされていません

サポートされていません

サポートされていません

Bisync と半二重

Cisco IOS バージョン 11.2(8)P 以降

すべての Cisco IOS のバージョン

すべての Cisco IOS のバージョン

Cisco IOS バージョン 11.2(4)XA、11.3、11.3T、すべての 12.x

Cisco IOS バージョン 12.2(13)T 以降

Cisco IOS バージョン 12.2(13)T、12.2(11)YT 以降

注：Cisco 1700シリーズルータに関するこの表に記載されているすべてのパラメータは、Cisco 1800シリーズルータにも適用できます。

コンフィギュレーション

このセクションでは、WIC-1T インターフェイス カードの設定例を示します。

注：ここで使用されているフレーミング、クロッキング、ラインコードパラメータやコマンドはありません。WIC-1T インターフェイス カードに統合された CSU/DSU はありません。外部の CSU/DSU を使用する必要があります。

その他のシリアル インターフェイスと同様にシリアル インターフェイスを設定します。たとえば、

maui-soho-01(config)#interface Serial 0

maui-soho-01(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0

maui-soho-01(config-if)#encapsulation ppp

maui-soho-01(config-if)#no shutdown

プラットフォームで非同期がサポートされている場合は、非同期モードに physical-layer async コマンドを使用します。このアプリケーションは、外部のモデムをルータに接続する際に有用です。使用例については、ドキュメント 2 ポートの非同期/同期 WAN インターフェイス カード（WIC-2A/S）を参照してください。

関連情報

- Cisco 1800、2800、および 3800 シリーズ サービス統合型ルータ対応 1 ポート/2 ポート シリアルおよび非同期高速 WAN インターフェイス カード

- シスコのシグナリング リンク ターミナル

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems