このツールを使用して、RIFの自動復号化を行うことができます。次の形式でRIFを入力します（最大7リング/ブリッジの組み合わせ）。

- aaaa.bbbb.cccc..
または

- aaabbbbcccc...

Routing Control

Explorer Type

Length RIF  (hex)

MTU Size    (dec)

Direction

Ring(1)#   (hex) (dec)   Bridge(1)# (hex) (dec)

Ring(2)#   (hex) (dec)   Bridge(2)# (hex) (dec)

Ring(3)#   (hex) (dec)   Bridge(3)# (hex) (dec)

Ring(4)#   (hex) (dec)   Bridge(4)# (hex) (dec)

Ring(5)#   (hex) (dec)   Bridge(5)# (hex) (dec)

Ring(6)#   (hex) (dec)   Bridge(6)# (hex) (dec)

Ring(7)#   (hex) (dec)   Bridge(7)# (hex) (dec)

関連情報

- トークン・リング・ブリッジングおよびRIF デコード

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems