内容

概要

作業を開始する前に

シナリオ1（アダプタスロットの数）

シナリオ2（検出および管理接続ポリシー）

シナリオ3（VIC 1400とFIの接続）

シナリオ4（リンクトレーニング）

シナリオ5（ソフトウェアバージョンの不一致）

シナリオ6（FIのサービスの確認）

概要

このドキュメントでは、Cisco Unified Computing System Management(UCSM)に統合されたHyperFlex(HX)サーバが検出に失敗しているかどうかを確認するためのチェックリストについて説明します。

作業を開始する前に

ヒント：サーバのCisco Integrated Management Controller(CIMC)が工場出荷時のデフォルト設定に設定され、Cisco UCS Managerと統合されていることを確認します。

シナリオ1（アダプタスロットの数）

HyperFlexサーバ（C240M5の例）の場合は、モジュラLAN on Motherboard(MLOM)スロットがファブリックインターコネクト(FI)にケーブル接続されていることを確認して、検出を実行します。

このシナリオでは、仮想インターフェイスカード(VIC)スロットがFIに接続されているため、サーバが検出されません。

検出を完了するには、MLOMスロットをFIに接続する必要があります。（HyperFlexサーバの検出にはMLOMが必須）

参考：SingleConnect Integration with Cisco UCS Manager

シナリオ2（検出および管理接続ポリシー）

ラックサーバ検出ポリシーとラック管理接続ポリシーが変更されていないことを確認します

- 自動確認応答:これは、Cシリーズラックマウントサーバに推奨されるデフォルトの接続モードです。接続モードが自動確認応答されると、物理接続の確立直後に、Cisco UCS Managerがラックサーバを検出し、指定された管理ポリシーに基づいてサーバの管理を開始します。

- ユーザ確認応答:接続モードがユーザ確認応答の場合は、物理接続の確立後、Cisco UCS Manager GUIまたはCisco UCS Managerコマンドラインインターフェイス(CLI)で接続モードを指定して検出を開始する必要があります。Cisco UCS ManagerはCSeries Rack – 接続モードを指定するまでServerdiscoveryをマウントします。

シナリオ3（VIC 1400とFIの接続）

VIC 1400をFIに接続するときは、次の基準に留意してください。

次の図は、Cシリーズラックマウントの直接接続モードの物理接続の例を示しています

Cisco UCS VIC 1455サーバポート接続は、Cisco UCS VIC 1457でも同じです。

警告：25GEパッシブ銅ケーブルの使用は推奨されません。詳細については、CSCvq50343およびCSCvq38756を参照してください

注：次の制限が適用されます。

ポート1と2は、同じファブリックインターコネクト（ファブリックA）に接続する必要があります。

ポート3と4は、同じファブリックインターコネクト（ファブリックB）に接続する必要があります。

これは、カード内部の内部ポートチャネリングアーキテクチャが原因です。

ポート1とポート3は、ポート1とポート2（3と4）間の接続が内部ポートチャネルを形成するため使用されます。

注意：ポート1をファブリックインターコネクトAに、ポート2をファブリックインターコネクトBに接続しないでください。

ポート1および3のみを使用します。ポート1と2を使用すると、検出と設定の障害が発生します。

シナリオ4（リンクトレーニング）

Cisco 40 Gbps VIC/MLOM(1300/1400)カードには、スピード/トレーニングのオプションがあります。

次のオプションがあります（モデル、ファームウェア、CIMCによって異なります）。

管理速度

リンクトレーニング

40 Gbps

消灯

40 Gbps

オン

10 Gbps X 4

消灯

自動

消灯

自動

オン

誤った速度/トレーニングを選択すると、リンクが起動せず、「リンクライト」が点灯しない場合があります。

分離のトラブルシューティングが非動作状態の一般的な要因である「不良カード」につながるため、「不良カード」と誤解されることがよくあります。

UCSM統合サーバの解決

1. キーボード/モニタの接続

2. [F8]:CIMCを設定し、インターネットプロトコル(IP)アドレスを入力します。

3. 管理ポートをネットワーク/ラップトップに接続します

4. 新しく設定されたCIMC IPにアクセスして、CIMC Webグラフィカルユーザインターフェイス(GUI)にアクセスし、次の変更を行います

CIMC Web GUIでVIC設定を表示

管理速度の変更

リンク変更トレーニング

工場出荷時のデフォルトにリセット

BIOS/[F8]メニューから「Reset to factory」を実行しても、VIC設定がリセットされない場合があります。

CIMC Web GUIを使用してリセットすると、VIC設定を工場出荷時のデフォルトにリセットするオプションが表示されます。

5.サーバをリブートし、CIMCを工場出荷時のデフォルトにリセットします。(「F8」キーを押して「CIMC Config」を入力し、「Factory Defaults」で「CIMC Factory Default」を選択します。F10を押して保存)

6.電源ケーブルを30秒間引きます。

7. 10Gケーブルを再接続します。

8.電源ケーブルを再接続し、電源をオンにします。

これにより、再検出プロセスが開始されます。

注：この動作は、不具合 CSCvq21079の一部として追跡されます

シナリオ5（ソフトウェアバージョンの不一致）

HyperflexサーバがUCSMで検出するために必要なCIMCバージョンよりも低いCIMCバージョンを備えている場合、サーバは検出しません

たとえば、HX240c M5サーバと6400シリーズFIを統合する場合、HX240c M5のCIMCの最小バージョンは4.0(1a)です

サーバ

最低限のソフトウェア バージョン

UCS 6200シリーズFI

最低限のソフトウェア バージョン

UCS 6332、6332-16UP

最低限のソフトウェア バージョン

UCS 6454

推奨ソフトウェアバージョン

UCS 6200シリーズFI

UCS 6332、6332-16UP FI

UCS 6454

C240 M5

3.2(1d)

3.2(1d)

4.0(1a)

4.0 (4f)

参考：UCSMと統合するラックサーバの最小ホストファームウェアバージョン

これが原因であることを確認する唯一の方法は、サーバをスタンドアロンサーバに変換し(Configure CIMC)、Host Upgrade Utility(HUU)を使用してファームウェアをアップグレードすることです(Upgrading Firmware with HUU)

サーバを適切なレベルのCIMCにアップグレードした後：

1.サーバをリブートし、CIMCを工場出荷時のデフォルトにリセットします。(「F8」キーを押して「CIMC Config」を入力し、「Factory Defaults」で「CIMC Factory Default」を選択します。F10を押して保存)

2.電源ケーブルを30秒間引きます。

3. 10Gケーブルを再接続します。

4.電源ケーブルを再接続し、電源をオンにします。

これにより、再検出プロセスが開始されます。

シナリオ6（FIのサービスの確認）

HXサーバがUCSMとの統合に推奨されるバージョンに対応しており、それでも4.0 UCSMファームウェア上の6400 FIで検出できない場合：

FIの「show pmon state」を確認し、2つのpmonサービスだけが実行中であることを確認します。

UCS-A(local-mgmt)# show pmon state

svc_sam_samcproxy 0(4)0 0 no

svc_sam_samcstatsproxy 0(4)0 0 no

注：これは、不具合CSCvo64592の一部として追跡されています .