内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景理論

設定

ネットワーク図

NAS の設定

Windows 9x クライアントの設定

確認

show および debug の出力例

トラブルシュート

トラブルシューティングのためのコマンド

関連情報

概要

この非同期マルチリンク PPP の設定では、使用可能なアクセス速度を向上するために、Microsoft Windows 95/98 の PC を使用するリモート ダイヤルイン ユーザは、複数のモデムを使用します。非同期マルチリンク PPP は、適切なクライアント PPP ソフトウェアがインストールされた、Linux や Apple Macintosh などの他のクライアントを使って設定することもできます。マルチリンク PPP 用のルータ設定は、クライアント PC のプラットフォームに依存しません。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco IOS®ソフトウェアリリース12.07(T)が稼働するCisco AS5300。

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。実稼動中のネットワークで作業をしている場合、実際にコマンドを使用する前に、その潜在的な影響について理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景理論

マルチリンク PPP（MPPP）を使用すれば、デバイスは、1 つの仮想リンクを実装することによって、複数のポイントツーポイント データリンク経由で同じ宛先にデータを送信することができます。MPPP 接続における最大帯域幅は、それぞれのコンポーネントリンクの帯域幅の合計と等しくなります。MPPP は、多重化されたリンク（ISDN やフレームリレーなど）または複数の非同期回線に対して設定できます。

非同期マルチリンク PPP を使用すると、単一のアナログ接続の速度より高い速度でリモート クライアントに接続できます。非同期 MPPP では、リモート クライアントは複数のモデム、すなわち複数の電話回線を使って中央のルータにダイヤルインし、ネットワークにアクセスします。複数の電話回線の使用は ISDN 基本速度インターフェイス（BRI）サービスより安価になる場合が多いため、非同期 MPPP はコストを制御すると同時にリモート ユーザの接続速度を上げるのに効果的な方法になります。非同期 MPPP も、リモート エリアのアクセス速度を向上させる点で、ISDN サービスを上回る効果的な方法です。

非同期 MPPP は、各モデムの接続をまとめて 1 つのアクセス サーバにバンドルします。各ピアの PPP ソフトウェアはパケットをフラグメント化し、複数のアナログ接続によってそのフラグメントを相手側に伝送します。受信側は、別々の接続からパケットを収集して、それらに埋め込まれた PPP 情報に基づいてフラグメント化されたパケットを有効なデータ パケットに再構成します。これにより、高帯域幅のエンドツーエンド仮想リンクが実現します。非同期 MPPP は 2 つのルータ間またはルータとクライアント PC 間で設定できます。

クライアント PC からのマルチリンク接続に複数のモデムを使用することはできますが、PC 上のパケットのフラグメンテーションと再構成から生じるオーバーヘッドがあるので、帯域幅の増加分が打ち消されてしまう可能性があります。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次の図に示すネットワーク設定を使用します。

NAS の設定

この設定では、AS5300 サーバと T1 Primary Rate Interface（PRI; 一次群速度インターフェイス）接続が、アナログ ユーザ ダイヤルイン Network Access Server（NAS; ネットワーク アクセス サーバ）として使用されています。 この NAS 上に他の T1 コントローラが設定されていないため、このアクセス サーバが非同期ダイヤルアップ専用として使用されています。この AS5300 設定では、仮想テンプレートを使用して、着信コールに対して仮想アクセス インターフェイスのクローンを作成しています。マルチリンク PPP バンドルにより、このインターフェイス パラメータが仮想テンプレート定義から複製されます

基本的な Authentication, Authorization, and Accounting（AAA; 認証、許可、アカウンティング）コマンドが、最も一般的な方法の例として含まれています。ダイヤルイン ユーザのユーザ名とパスワードは、このルータでlocalに設定します。ダイヤルイン ユーザに割り当てられる IP アドレスは、アドレス プールから提供されます。

Cisco AS5300

bobslake-nas-01#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 16:01:01 UTC Wed Jun 28 2000

! NVRAM config last updated at 15:30:28 UTC Wed Jun 28 2000

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone

service timestamps log datetime msec localtime show-timezone

service password-encryption

service tcp-small-servers

!

hostname bobslake-nas-01

!

logging buffered 10000 debugging

aaa new-model

aaa authentication login default local

aaa authentication ppp default if-needed local

!--- authenticate for PPP if not authenticated during login !--- allows users with Terminal Window after Dial to initiate PPP!

username admin password <deleted>

username charlie password <deleted>

spe 1/0 1/7

firmware location system:/ucode/mica_port_firmware

!

resource-pool disable

!

ip subnet-zero

no ip source-route

ip domain-name the.net

!

multilink virtual-template 1

!--- use virtual-template 1 for multilink connections

async-bootp dns-server 172.22.53.210

isdn switch-type primary-5ess

isdn voice-call-failure 0

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

controller T1 1

framing esf

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

controller T1 2

framing esf

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

controller T1 3

framing esf

clock source line secondary 3

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

interface Loopback0

ip address 172.21.10.10 255.255.255.255

no ip directed-broadcast

!

interface Loopback1

ip address 172.21.104.254 255.255.255.0

!--- summarizes addresses in address pool !--- Loopback 1 is in the same subnet as the address pool

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface Virtual-Template1

description Template for Multilink Users

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

peer default ip address pool addr-pool

!--- use IP pool called addr-pool !--- for incoming calls

ppp authentication chap

!--- authenticate using Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)

ppp multilink

!

!--- configure D channel on PRI interface Serial0:23

description Headquarters 324-1939 active PRI line

no ip address

no ip directed-broadcast

isdn switch-type primary-5ess

isdn incoming-voice modem

fair-queue 64 256 0

no cdp enable

!

interface Serial1:23

no ip address

no ip directed-broadcast

no logging event link-status

no snmp trap link-status

isdn switch-type primary-5ess

isdn incoming-voice modem

fair-queue 64 256 0

no cdp enable

!

interface Serial2:23

no ip address

no ip directed-broadcast

no logging event link-status

no snmp trap link-status

isdn switch-type primary-5ess

isdn incoming-voice modem

fair-queue 64 256 0

no cdp enable

!

interface Serial3:23

no ip address

no ip directed-broadcast

no logging event link-status

no snmp trap link-status

isdn switch-type primary-5ess

isdn incoming-voice modem

fair-queue 64 256 0

no cdp enable

!

interface FastEthernet0

ip address 172.21.101.23 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

duplex auto

speed auto

!

interface Group-Async1

!--- template to control all async interface configuration

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

!--- use PPP encapsulation dialer in-band

dialer-group 5

async mode interactive

peer default ip address pool addr-pool

!--- use IP pool called addr-pool !--- for incoming calls

no fair-queue

no cdp enable

ppp authentication chap callin

!--- CHAP authenticate for dialin users only

ppp multilink

group-range 1 48

!--- assign modems 1-48 to the Group-Async 1 configuration template

router eigrp 1

network 172.21.0.0

!

ip local pool addr-pool 172.21.104.1 172.21.104.48

!--- define IP address pool range for dialin clients

ip classless

no ip http server

!

access-list 105 permit ip any any

dialer-list 5 protocol ip list 105

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line 1 48

autoselect during-login

!--- permits user login prompts after dialin

autoselect ppp

!--- automatically launch PPP on the line

modem InOut

!--- modems can be used to dialin and dialout !--- InOut may be replaced by Dialin !--- if NAS handles only incoming calls

transport preferred none

transport output telnet

line aux 0

line vty 0 4

transport preferred none

transport input telnet

transport output telnet

!

ntp clock-period 17180374

ntp update-calendar

ntp server 172.22.255.1 prefer

end

bobslake-nas-01#

Windows 9x クライアントの設定

次に示す手順は、Windows 9x クライアントに MPPP の設定をする場合の簡単な概略です。問題が発生した場合は、MicrosoftのWebサイトを参照 してください。

Microsoft Windows 9x クライアントに対して MPPP の設定を行うには、ダイヤルアップ ネットワーク バージョン 1.3 以降がインストールされていることを確認してください。

詳細および最新バージョンのDial Up Networking(DUN )をダウンロードするには、MicrosoftのWebサイトにアクセスしてください。

1. 各モデムに対する接続と設定を個別に行います。

Windows の [コントロール パネル] の [ハードウェアの追加] ユーティリティを使用して、このクライアントにモデムを接続します。モデムの接続の際に問題が生じた場合、トラブルシューティングの手順については PC のベンダーか Microsoft にお問い合せください。各モデムが正しく接続され、オペレーティング システムに認識されていることを確認してください。モデムが正常に動作していることを確認するには、ターミナル エミュレータも使用できます。

2. 新規のダイヤルアップ接続を作成します。

Windows 上で [マイ コンピュータ] のアイコンをダブルクリックし、[ダイヤルアップ ネットワーク] にナビゲートします。 次に [新しい接続] をダブルクリックします。 説明に従って、プライマリ モデムを使用するダイヤルアップ接続を作成します。マルチリンク機能は後で設定します。サービス プロバイダーにダイヤルして、接続をテストします。

3. ダイヤルアップ接続にマルチリンク機能を追加します。

[マイ コンピュータ] のアイコンをダブルクリックし、[ダイヤルアップ ネットワーク] にナビゲートします。 設定した接続アイコンを右クリックします。表示されるメニューから [プロパティ] を選択します。

[マルチリンク] タブをクリックし、[追加デバイスを使う] を選択して [追加] ボタンをクリックします。追加するモデムをドロップダウン メニューから選択し、アクセス サーバの電話番号の 7 桁だけを入力するか、表示された番号をそのまま受け入れます。追加デバイスを設定する際には、長距離電話の場合でもエリア コードを入力しないでください。この接続では、最初のモデムに対して設定されたエリア コードが自動的に使用されます。[OK] を 2 回クリックして、設定を完了します。

Windows でのマルチリンクの設定画面を次に示します。

4. アクセス サーバへのモデム接続を起動します。

作成したダイヤルアップ接続のアイコンをダブルクリックします。ルータに設定されているユーザ名とパスワードを入力し、[接続] ボタンをクリックします。ダイヤルアップ ネットワークにより、この接続のプライマリ モデムに設定された電話番号へダイヤルされます。最初の接続が確立されると、ダイヤルアップ ネットワークは追加デバイスのリストで指定された追加モデムを使用してダイヤルを実行します。

すべての接続が確立されたら、タスクバーの [Communicating Computers] アイコンをダブルクリックしてリンクに関するステータス情報を表示するか、その接続を切断します。[Details] をクリックして、この接続に複数のデバイスが使用されたことを確認します。リスト ボックス内のデバイスを選択すると、[Suspend] または [Resume] ボタンが表示されます。[Suspend] ボタンが表示された場合、そのデバイスは現在使用中で、マルチリンク接続に「バンドル」されていることを示しています。[Suspend] ボタンをクリックしてその回線を切断し、バンドルされていた接続からその回線を除外します。[Resume] ボタンが表示された場合、これをクリックしてその接続にダイヤルし、その回線をバンドルします。この接続を破棄することなく、マルチリンクを動的に中止または再開させることができます。

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

ここでは、設定が正しく機能していることを確認するために使用する情報を示します。

特定の show コマンドは、アウトプット インタープリタでサポートされています。このツールを使用すると、show コマンド出力を分析できます。

- show ppp multilink - アクティブなマルチリンク バンドルに関する情報を表示するためのものです。このコマンドは、マルチリンクの接続状態を確認するときに使用します。

- show caller - NAS 上の各ユーザおよび消費リソースに関する情報を表示するためのものです。このコマンドは、大量の接続状況に関するアクティブな通話の統計を表示し、各ユーザの絶対時間およびアイドル時間を表示します。

- show caller user - 使われている TTY 回線、非同期インターフェイス（シェルフ/スロット/ポート）、DS0 チャネル番号、モデム番号、割り当てられている IP アドレス、PPP および PPP バンドル パラメータなど、特定のユーザに関するパラメータを表示するためのものです。

MPPP 接続の検証とトラブルシューティングを支援するために、次の推奨事項を参照してください。

- クライアント PC 上でプレフィックス（外線をダイヤルする前の 9 など）が正しく設定されていることを確認します。これが正しく設定されていない場合は、番号のダイヤルを開始するとすぐにビジー信号が鳴ります。

- モデムごとに別々の DUN クライアントを作成し、サービス プロバイダーに正しく接続できることを確認します。マルチリンク接続のトラブルシューティングに進む前に、モデムを個別に操作します。

- ターミナル エミュレータを使用してモデムに接続します。atdt コマンドを使用して NAS の番号をダイヤルします。たとえば、HyperTerminalでatdt 55511111と入力します。モデムが正しくダイヤルし、NASに接続していることを確認します。モデムを接続できない場合は、モデムをトラブルシューティングします。クライアントモデムのトラブルシューティングの詳細については、MicrosoftのWebサイトにある『Using Basic AT Modem Commands 』を参照してください。

- 一次接続は正常に確立したが、2 つ目のダイヤルアップ接続でビジー信号が鳴る場合は、追加のモデムの電話番号が DUN に正しく設定されていることを確認します。追加のデバイスの設定には、市外局番を含めないようにする必要があることに注意してください。前述の Windows 9x クライアントの設定にある設定手順を参照してください。

show および debug の出力例

AS5300からのshowおよびdebugの出力を次に示します。デバッグの一部は簡略化のために削除されています。太字で書かれている部分とコメントに注意してください。

発信者が認証後まで Async5 と Async6 に接続されていることに注意してください。発信者に対して一時的な IP アドレスがアドレス プールから与えられます。その後、その呼は仮想化され、既存の仮想バンドルに関連付けられます。これは、アクセス サーバで、発信者が確立された仮想バンドルに属しているかどうかを判別するために、発信者について知る必要があるためです。発信者がバンドルに関連付けられると、一時的な IP アドレスは削除され、発信者は仮想バンドルの IP アドレスを使用します。

bobslake-nas-01#

bobslake-nas-01#show ppp multilink

Virtual-Access1, bundle name is charlie

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, sequence 0x29/0x17 rcvd/sent

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

Member links: 2 (max not set, min not set)

Async5

Async6

!--- Note that the bundle is using Async line 5 and 6 for multilink.

bobslake-nas-01#show caller

Active    Idle

Line         User               Service       Time      Time

con 0        admin              Host connect  1w4d      16:50:19

tty 5        charlie             Async         00:04:34  00:01:54

tty 6        charlie             Async         00:02:00  00:00:57

vty 1        admin              VTY           00:13:43  00:00:00

As5          charlie             PPP           00:04:25  00:00:00

As6          charlie             PPP           00:01:53  00:00:00

Vi1          charlie             PPP   Bundle  00:04:25  00:00:57

!--- User charlie has two async lines, two tty, !--- and one virtual interface bundle.

bobslake-nas-01#show caller user charlie

User: charlie, line tty 5, service Async

!--- shows hardware level settings for user charlie (first connection)

Active time 00:04:43, Idle time 00:00:06

Timeouts:            Absolute  Idle      Idle

Session   Exec

Limits:          -         -         00:10:00

Disconnect in:   -         -         -

TTY: Line 5, running PPP on As5

!--- user charlie is using tty 5

DS0: (slot/unit/channel)=0/0/0  Line: Baud rate (TX/RX) is 115200/115200,

no parity, 1 stopbits, 8 databits

Status: Ready, Active, No Exit Banner, Async Interface Active

HW PPP Support Active

Capabilities: Hardware Flowcontrol In, Hardware Flowcontrol Out

Modem Callout, Modem RI is CD,

Line usable as async interface, Integrated Modem

Modem State: Ready

User: charlie, line tty 6, service Async

!--- shows hardware level settings for user charlie (second connection)

Active time 00:02:09, Idle time 00:01:06

Timeouts:            Absolute  Idle      Idle

Session   Exec

Limits:          -         -         00:10:00

Disconnect in:   -         -         -

TTY: Line 6, running PPP on As6

!--- user charlie is using tty 6

DS0: (slot/unit/channel)=0/0/1

Line: Baud rate (TX/RX) is 115200/115200, no parity, 1 stopbits, 8 databits

Status: Ready, Active, No Exit Banner, Async Interface Active

HW PPP Support Active

Capabilities: Hardware Flowcontrol In, Hardware Flowcontrol Out

Modem Callout, Modem RI is CD,

Line usable as async interface, Integrated Modem

Modem State: Ready

User: charlie, line As5, service PPP

!--- PPP setting for user charlie (first connection).

Active time 00:04:34, Idle time 00:00:00

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          -         -

Disconnect in:   -         -

PPP: LCP Open, multilink Open, CHAP (<- AAA)

!--- MPPP state is open.

Dialer: Connected, inbound

Type is IN-BAND ASYNC, group Async5

IP: Local 172.21.10.10

Bundle: Member of charlie, last input 00:00:00

Counts: 54 packets input, 4110 bytes, 0 no buffer

1 input errors, 1 CRC, 0 frame, 0 overrun

73 packets output, 4150 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

!--- Packets are passing through the connection.

User: charlie, line As6, service PPP

!--- PPP setting for user charlie (second connection).

Active time 00:02:02, Idle time 00:00:00

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          -         -

Disconnect in:   -         -

PPP: LCP Open, multilink Open, CHAP (<- AAA)

!--- MPPP state is Open.

Dialer: Connected, inbound

Type is IN-BAND ASYNC, group Async6

IP: Local 172.21.10.10

Bundle: Member of charlie, last input 00:00:00

Counts: 6 packets input, 462 bytes, 0 no buffer

1 input errors, 1 CRC, 0 frame, 0 overrun

20 packets output, 1129 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

!--- Packets are passing through the connection.

User: charlie, line Vi1, service PPP Bundle

!--- Bundle information for user charlie

Active time 00:04:34, Idle time 00:00:06

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          -         -

Disconnect in:   -         -

PPP: LCP Open, multilink Open, IPCP

IP: Local 172.21.104.254, remote 172.21.104.2

!--- Remote IP address is obtained from IP pool.

Counts: 50 packets input, 4034 bytes, 0 no buffer

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun

80 packets output, 8750 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

bobslake-nas-01#debug vtemplate

Virtual Template debugging is on

bobslake-nas-01#debug ppp multilink events

Multilink events debugging is on

bobslake-nas-01#debug ppp negotiation

PPP protocol negotiation debugging is on

bobslake-nas-01#debug ppp authentication

PPP authentication debugging is on

bobslake-nas-01#debug ppp error

PPP protocol errors debugging is on

bobslake-nas-01#debug modem

Modem control/process activation debugging is on

bobslake-nas-01#show debug

General OS:

Modem control/process activation debugging is on

PPP:

PPP authentication debugging is on

PPP protocol errors debugging is on

PPP protocol negotiation debugging is on

Multilink events debugging is on

VTEMPLATE:

Virtual Template debugging is on

bobslake-nas-01#

Jun 28 15:41:46.281 UTC: TTY5: DSR came up

Jun 28 15:41:46.281 UTC: tty5: Modem: IDLE->(unknown)

!--- Modem responds to first dialin connection.

Jun 28 15:41:46.281 UTC: TTY5: EXEC creation

...

Jun 28 15:41:48.537 UTC: TTY5 Autoselect cmd:  ppp negotiate

Jun 28 15:41:48.537 UTC: TTY5: EXEC creation

...

Jun 28 15:41:48.545 UTC: As5 IPCP: Install route to 172.21.104.4

!--- IP address for first link obtained from address pool. !--- Route will be removed when link is virtualized later.

Jun 28 15:41:50.541 UTC: As5 PPP: Treating connection as a callin

Jun 28 15:41:50.541 UTC: As5 PPP: Phase is ESTABLISHING, Passive Open

Jun 28 15:41:50.541 UTC: As5 LCP: State is Listen

!--- LCP negotiation begins.

Jun 28 15:41:51.549 UTC: As5 LCP: I CONFREQ [Listen] id 3 len 46

...

Jun 28 15:41:51.549 UTC: Unthrottle 5

Jun 28 15:41:51.549 UTC: As5 LCP: O CONFREQ [Listen] id 1 len 47

...

Jun 28 15:41:51.549 UTC: As5 LCP: O CONFREJ [Listen] id 3 len 7

...

Jun 28 15:41:53.549 UTC: As5 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 2 len 47

Jun 28 15:41:53.549 UTC: As5 LCP:    ACCM 0x000A0000 (0x0206000A0000)

Jun 28 15:41:53.549 UTC: As5 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

Jun 28 15:41:53.549 UTC: As5 LCP:    MagicNumber 0x56E3C73E (0x050656E3C73E)

Jun 28 15:41:53.549 UTC: As5 LCP:    PFC (0x0702)

Jun 28 15:41:53.549 UTC: As5 LCP:    ACFC (0x0802)

Jun 28 15:41:53.549 UTC: As5 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

!--- Max-Receive-Reconstructed-Unit:Maximum packet size !--- that the peer will reconstruct. !--- Both sides must agree on the packet size (MRRU).

Jun 28 15:41:53.549 UTC: As5 LCP:    EndpointDisc 1 Local

Jun 28 15:41:53.549 UTC: As5 LCP:     (0x131201626F62736C616B652D6E61732D)

Jun 28 15:41:53.549 UTC: As5 LCP:     (0x3031)

Jun 28 15:41:53.789 UTC: As5 LCP: I CONFACK [REQsent] id 2 len 47

Jun 28 15:41:53.789 UTC: As5 LCP:    ACCM 0x000A0000 (0x0206000A0000)

Jun 28 15:41:53.789 UTC: As5 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

Jun 28 15:41:53.789 UTC: As5 LCP:    MagicNumber 0x56E3C73E (0x050656E3C73E)

Jun 28 15:41:53.789 UTC: As5 LCP:    PFC (0x0702)

Jun 28 15:41:53.789 UTC: As5 LCP:    ACFC (0x0802)

Jun 28 15:41:53.789 UTC: As5 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

!--- Max-Receive-Reconstructed-Unit:Maximum packet size that !--- the peer will reconstruct.

Jun 28 15:41:53.789 UTC: As5 LCP:    EndpointDisc 1 Local

Jun 28 15:41:53.789 UTC: As5 LCP:     (0x131201626F62736C616B652D6E61732D)

Jun 28 15:41:53.789 UTC: As5 LCP:     (0x3031)Jun 28 15:41:54.541 UTC:

As5 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 4 len 46

...

Jun 28 15:41:54.541 UTC: As5 LCP: O CONFREJ [ACKrcvd] id 4 len 7

...

Jun 28 15:41:54.717 UTC: As5 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 5 len 43

...

Jun 28 15:41:54.717 UTC: As5 LCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 5 len 43

...

Jun 28 15:41:54.721 UTC: As5 LCP: State is Open

!--- LCP negotiation is complete.

Jun 28 15:41:54.721 UTC: As5 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end

!--- CHAP authentication begins.

Jun 28 15:41:54.721 UTC: As5 CHAP: O CHALLENGE id 1 len 36 from "bobslake-nas-01"

Jun 28 15:41:54.909 UTC: As5 CHAP: I RESPONSE id 1 len 27 from "charlie"

Jun 28 15:41:54.909 UTC: As5 CHAP: O SUCCESS id 1 len 4

!--- CHAP authentication is successful.

Jun 28 15:41:54.909 UTC: As5 MLP: Multilink up event pending

Jun 28 15:41:54.913 UTC: As5 PPP: Phase is VIRTUALIZED

!--- Call is virtualized after authentication.

Jun 28 15:41:54.913 UTC: Vi1 VTEMPLATE: Reuse Vi1, recycle queue size 0

Jun 28 15:41:54.913 UTC: Vi1 VTEMPLATE: Hardware address 0010.7b4d.7046

Jun 28 15:41:54.913 UTC: Vi1 PPP: Phase is DOWN, Setup

Jun 28 15:41:54.913 UTC: Vi1 MLP: VP: Clone from Vtemplate 1 block=1

Jun 28 15:41:54.913 UTC: Vi1 VTEMPLATE: Has a new cloneblk vtemplate

Jun 28 15:41:54.913 UTC: Vi1 VTEMPLATE: ************* CLONE VACCESS1 ***********

Jun 28 15:41:54.913 UTC: Vi1 VTEMPLATE: Clone from Virtual-Template1

!--- Cloning from Virtual-Template.

interface Virtual-Access1

default ip address

no ip address

encap ppp

description Template for Multilink Users

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

no logging event link-status

no snmp trap link-status

peer default ip address pool addr-pool

ppp authentication chap

ppp multilink

ip unnum loop 1

end

Jun 28 15:41:55.005 UTC: Vi1 PPP: Treating connection as a dedicated line

Jun 28 15:41:55.005 UTC: Vi1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open

Jun 28 15:41:55.005 UTC: Vi1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 37

...

Jun 28 15:41:55.009 UTC: Vi1 PPP: Phase is UP

Jun 28 15:41:55.009 UTC: Vi1 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10

Jun 28 15:41:55.009 UTC: Vi1 IPCP:    Address 172.21.104.254 (0x0306AC1568FE)

Jun 28 15:41:55.009 UTC: As5 MLP: charlie, multilink up, first link

!--- First link in multilink bundle for user charlie is up.

Jun 28 15:41:55.009 UTC: As5 IPCP: Remove route to 172.21.104.4

!--- Temporary route to first link removed since link is virtualized.

Jun 28 15:41:55.069 UTC: Vi1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 40

...

Jun 28 15:41:55.069 UTC: Vi1 IPCP: Pool returned 172.21.104.2

!--- IP address for virtual bundle obtained from address pool.

Jun 28 15:41:55.069 UTC: Vi1 IPCP: O CONFREJ [REQsent] id 1 len 22

...

Jun 28 15:41:55.085 UTC: Vi1 CCP: I CONFREQ [Not negotiated] id 1 len 15

Jun 28 15:41:55.085 UTC: Vi1 CCP:    MS-PPC supported bits 0x00000001 (0x120600)

...

Jun 28 15:41:55.181 UTC: Vi1 IPCP: I CONFACK [REQsent] id 1 len 10

Jun 28 15:41:55.181 UTC: Vi1 IPCP:    Address 172.21.104.254 (0x0306AC1568FE)

Jun 28 15:41:57.009 UTC: Vi1 IPCP: TIMEout: State ACKrcvd

Jun 28 15:41:57.009 UTC: Vi1 IPCP: O CONFREQ [ACKrcvd] id 2 len 10

Jun 28 15:41:57.009 UTC: Vi1 IPCP:    Address 172.21.104.254 (0x0306AC1568FE)

Jun 28 15:41:59.009 UTC: Vi1 IPCP: TIMEout: State REQsent

Jun 28 15:41:59.009 UTC: Vi1 IPCP: O CONFREQ [REQsent] id 3 len 10

Jun 28 15:41:59.009 UTC: Vi1 IPCP:    Address 172.21.104.254 (0x0306AC1568FE)

Jun 28 15:41:59.617 UTC: Vi1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 2 len 34

...

Jun 28 15:41:59.617 UTC: Vi1 IPCP: O CONFREJ [REQsent] id 2 len 16

...

Jun 28 15:41:59.633 UTC: Vi1 PPP: Replace IPCP code 2 id 3 with id 3

Jun 28 15:41:59.633 UTC: Vi1 IPCP: I CONFACK [REQsent] id 3 len 10

Jun 28 15:41:59.633 UTC: Vi1 IPCP:    Address 172.21.104.254 (0x0306AC1568FE)

Jun 28 15:41:59.777 UTC: Vi1 IPCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 3 len 22

...

Jun 28 15:41:59.777 UTC: Vi1 IPCP: O CONFNAK [ACKrcvd] id 3 len 22

...

Jun 28 15:41:59.937 UTC: Vi1 IPCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 4 len 22

Jun 28 15:41:59.937 UTC: Vi1 IPCP:    Address 172.21.104.2

(0x0306AC156802)

!--- IP address of virtual bundle was previously obtained from !--- address pool.

Jun 28 15:41:59.937 UTC: Vi1 IPCP:    PrimaryDNS 172.22.53.210 (0x8106AC1635D2)

Jun 28 15:41:59.937 UTC: Vi1 IPCP:    SecondaryDNS 171.68.10.70 (0x8306AB440A46)

Jun 28 15:41:59.937 UTC: Vi1 IPCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 4 len 22

Jun 28 15:41:59.937 UTC: Vi1 IPCP:    Address 172.21.104.2 (0x0306AC156802)

Jun 28 15:41:59.937 UTC: Vi1 IPCP:    PrimaryDNS 172.22.53.210 (0x8106AC1635D2)

Jun 28 15:41:59.937 UTC: Vi1 IPCP:    SecondaryDNS 171.68.10.70 (0x8306AB440A46)

Jun 28 15:41:59.937 UTC: Vi1 IPCP: State is Open

Jun 28 15:41:59.941 UTC: Vi1 IPCP: Install route to 172.21.104.2

!--- Add route for virtual bundle to routing table.

Jun 28 15:42:44.383 UTC: TTY51: timer type 1 expired

Jun 28 15:42:44.383 UTC: TTY51:  Exec timer (continued)

!--- Modem comes up for multilink connection.

Jun 28 15:44:20.385 UTC: TTY6: DSR came up

!--- Async 6 is used for second connection.

Jun 28 15:44:20.385 UTC: tty6: Modem: IDLE->(unknown)

Jun 28 15:44:20.385 UTC: TTY6: EXEC creation

...

Jun 28 15:44:20.529 UTC: TTY6 Autoselect cmd:  ppp negotiate

Jun 28 15:44:20.529 UTC: TTY6: EXEC creation

...Jun 28 15:44:20.661 UTC: As6 IPCP: Install route to 172.21.104.5

!--- IP address for second link is obtained from the pool. !--- Route will be removed when link is added to the MPPP bundle.

Jun 28 15:44:22.661 UTC: As6 PPP: Treating connection as a callin

Jun 28 15:44:22.661 UTC: As6 PPP: Phase is ESTABLISHING, Passive Open

!--- LCP negotiation begins.

Jun 28 15:44:22.661 UTC: As6 LCP: State is Listen

Jun 28 15:44:23.521 UTC: As6 LCP: I CONFREQ [Listen] id 2 len 46

...

Jun 28 15:44:23.525 UTC: Unthrottle 6

Jun 28 15:44:23.525 UTC: As6 LCP: O CONFREQ [Listen] id 1 len 47

...

Jun 28 15:44:23.525 UTC: As6 LCP: O CONFREJ [Listen] id 2 len 7

Jun 28 15:44:23.525 UTC: As6 LCP:    Callback 6  (0x0D0306)

Jun 28 15:44:25.525 UTC: As6 LCP: TIMEout: State REQsent

Jun 28 15:44:25.525 UTC: As6 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 2 len 47

...

Jun 28 15:44:25.765 UTC: As6 LCP: I CONFACK [REQsent] id 2 len 47

...

Jun 28 15:44:26.533 UTC: As6 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 3 len 46

...

Jun 28 15:44:26.533 UTC: As6 LCP: O CONFREJ [ACKrcvd] id 3 len 7

Jun 28 15:44:26.533 UTC: As6 LCP:    Callback 6  (0x0D0306)

Jun 28 15:44:26.741 UTC: As6 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 4 len 43

...

Jun 28 15:44:26.741 UTC: As6 LCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 4 len 43

...

Jun 28 15:44:26.741 UTC: As6 LCP: State is Open

!--- LCP negotiation is complete. !--- CHAP authentication begins.

Jun 28 15:44:26.745 UTC: As6 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end

Jun 28 15:44:26.745 UTC: As6 CHAP: O CHALLENGE id 1 len 36 from "bobslake-nas-01"

Jun 28 15:44:26.981 UTC: As6 CHAP: I RESPONSE id 1 len 27 from "charlie"

Jun 28 15:44:26.981 UTC: As6 CHAP: O SUCCESS id 1 len 4

!--- CHAP authentication is successful.

Jun 28 15:44:26.981 UTC: As6 MLP: Multilink up event pending

Jun 28 15:44:26.981 UTC: As6 PPP: Phase is VIRTUALIZED

!--- Link is virtualized.

Jun 28 15:44:26.985 UTC: As6 MLP: charlie, multilink up

!--- Multilink connection is up.

Jun 28 15:44:26.985 UTC: As6 IPCP: Remove route to 172.21.104.5

!--- Use IP address previously assigned to the bundle !--- (in this case, 172.21.104.2).

bobslake-nas-01#

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

トラブルシューティングのためのコマンド

特定の show コマンドは、アウトプット インタープリタでサポートされています。このツールを使用すると、show コマンド出力を分析できます。

注：debugコマンドを発行する前に、「debugコマンドの重要な情報」を参照してください。

- debug vtemplate：仮想テンプレートから複製されてからダウンするまでの仮想アクセス インターフェイスの複製情報を表示します。

- debug ppp multilink events：マルチリンク バンドルに影響を与えるイベントについての情報を表示します。

- debug ppp negotiation：Link Control Protocol（LCP; リンク コントロール プロトコル）、認証、および Network Control Protocol（NCP; ネットワーク コントロール プロトコル）にネゴシエートしている間の PPP トラフィックと交換に関する情報が表示されます。PPP ネゴシエーションが正常に行われると、最初に LCP 状態が開放され、次に認証、最後に NCP をネゴシエートします。

- debug ppp authentication：Challenge Handshake Authentication Protocol（CHAP）パケット交換や Password Authentication Protocol（PAP）交換などの PPP 認証プロトコル メッセージを表示します。

- debug ppp error - PPP 接続のネゴシエーションと接続操作に関するプロトコル エラーとエラー統計情報を表示します。

- debug modem：アクセス サーバ上のモデム回線のアクティビティを表示します。

関連情報

- 仮想プロファイルの設定

- 仮想テンプレート インターフェイスの設定

- 基本ダイヤル アクセス向けの NAS の設定

- 呼び出し統計情報の表示

- マルチリンク PPP RFC 1717

- ダイヤルおよびアクセスに関するサポート ページ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems