内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

NextPortからMICAへのコマンド変換

EXEC コマンド

SPE 設定コマンド

ポート設定コマンド

コマンドのテストおよびデバッグ

MICA から Nextport へのコマンド変換

EXEC コマンド

SPE 設定コマンド

ポート設定コマンド

テストとデバッグ

関連情報

概要

このドキュメントでは、Software Port Entity(SPE)コマンドと同等のMICAコマンドを比較します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

この文書の情報は、Cisco IOS(R) ソフトウェア リリース 12.1(4.1)T を実行する Cisco AS5400 に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

NextPortからMICAへのコマンド変換

EXEC コマンド

コマンド

説明

同等の MICA コマンド

show spe [slot/spe] [slot/spe]

SPE のステータスを表示します。

なし

show spe log [reverse] [slot]

SPE のシステム ログを表示します。

なし

show spe modem summary | [slot/spe] [slot/spe]

指定した SPE のモデム サービス履歴統計情報を表示します。

show modem [slot/port]

show spe modem active [slot/spe] [slot/spe]

指定した SPE のすべてのアクティブ コールの統計情報を表示します。

show modem

show spe modem csr [[slot/spe | slot/spe-range] | summary [slot/spe-range]]

指定した SPE のコール成功率（CSR）を表示します。

なし

show spe modem disconnect-reason [slot[/spe] [slot[/spe]] | [slot [slot]] [summary]

指定した SPE のすべてのモデムの切断理由を表示します。

show modem call-stats

show spe modem high speed [slot[/spe] slot[/spe] [summary]

特定の範囲の SPE の各変調またはコーダ/デコーダ（コーデック）内でネゴシエートされた接続数を表示します。

show modem speed

show spe modem high standard [slot[/spe] slot[/spe] [summary]

特定の範囲の SPE、またはすべての SPE の各高速変調またはコーデック内でネゴシエートされた接続数を表示します。

なし

show spe modem low speed [slot[/spe] slot[/spe] [summary]

特定の範囲の SPE、またはすべての SPE の各低速変調またはコーデック内でネゴシエートされた接続速度を表示します。

show modem speed

show spe modem low standard [slot[/spe] slot[/spe] |概要]

特定の範囲の SPE、またはすべての SPE の各低速変調またはコーデック内でネゴシエートされた接続数を表示します。

なし

show spe version [slot[/spe] slot[/spe]]

フラッシュに保存されているすべての MICA および NextPort ファームウェアのバージョンと、各 SPE に割り当てられたファームウェアを表示します。

show modem mapping

show port modem log [reverse] [slot[/port] slot[/port]]

モデム セッションで発生したイベントを表示します。

show modem log

show port operational-status [slot[/port] slot[/port]]

現在アクティブなセッションの統計情報を表示します。

show modem operational-status

show port config [slot[/port] slot[/port]]

現在アクティブなセッションの設定パラメータを表示します。

show modem config

clear spe [slot/spe slot/spe]

指定したすべての SPE をリブートします。すべてのコールは切断されます。

なし

clear spe counters [slot[/spe] slot[/spe]]

すべての統計情報をクリアします。

clear modem counters

clear spe log [slot]

指定した SPE のすべてのログ エントリをクリアします。

clear modem log

clear port [slot/port slot/port]

指定したポートで、shut および no shut を有効化します。

clear modem

clear port log [slot/port] [slot/port]

指定したポートのすべてのログ エントリをクリアします。

clear modem log

show port modem calltracker [slot[/port] slot[/port]]

コール トラッカー情報を表示します。詳細については、「Cisco AS5300 および Cisco AS5800 のコール トラッカーおよび ISDN/AAA の強化」を参照してください。

show modem calltracker

show port modem test [slot[/port] slot[/port]]

ポート モデムのテスト結果を表示します。

show modem test

SPE 設定コマンド

コマンド

説明

同等の MICA コマンド

spe country

システムの国別コードを設定します。

modem country

spe log-size

各ポートの最大ログ エントリを設定します。

modem buffer-size

spe poll [auto |時間][再試行]

統計情報のポーリング間隔を設定します。

modem poll

spe call-record

モデム コール レコードを各コールの終了時に生成します。

modem call-record

spe [slot/spe [slot/spe]]

SPE を設定します。

AS5300 および AS5800 プラットフォームではすでに導入済みです。

busyout

アクティブ コールを段階的にビジー アウトします。

modem busyout

shutdown

指定した SPE のすべてのアクティブ コールを切断します。

modem shutdown

port modem autotest

モデムの自動テストを有効にします。

modem autotest

port modem startup-test

システム ブート時にすべてのモデムで statup テストを実行します。

modem startup-test

firmware upgrade [busyout | reboot |リカバリ]

アップグレード方式を指定します。

5300 プラットフォームではすでに導入済みです。

firmware location filename

アップグレードするファームウェア ファイルを指定します。

5300 および 5800 プラットフォームではすでに導入済みです。

ポート設定コマンド

コマンド

説明

同等の MICA コマンド

port [slot/port slot/port]

ポート範囲を設定します。

modem range

default [busyout | shutdown]

コマンドの値をそのデフォルト値で表示します。

default modem busyout-threshold

busyout

ポートをビジー アウトします。

modem busyout

shutdown

ポートをシャットダウンします。

modem shutdown

コマンドのテストおよびデバッグ

コマンド

説明

同等の MICA コマンド

debug port modem [maintenance] [slot[/spe] slot[/spe]]

モデム メンテナンスをデバッグします。

debug modem maintenance

debug spe country

ポート管理 SPE の国情報を表示します。

なし

debug spe download-maintenance

ポート管理ダウンロードのメンテナンスを表示します。

debug modem mica download

debug spe fm

ファームウェア管理をデバッグします。

debug modem maintenance

debug spe sm

SPE ステート マシンをデバッグします。

なし

debug spe modem [error | statistics | trace]

SPE モデムの統計情報を表示します。

debug modem [csm | trace]

debug csm modem [group] [slot/spe]

コール スイッチング モジュール（CSM）モデムのコール情報を表示します。

debug modem csm

debug csm busyout

CSM のビジーアウト イベントを表示します。

debug csm busyout

debug csm neat

CSM のニート イベントを表示します。

debug csm neat

debug nextport bs [api | cli |詳細]

NextPort のブートストラップをデバッグします。

なし

debug nextport cli

NextPort のコマンドライン インターフェイス（CLI）ユニットをテストします。

なし

debug nextport ddsm [api |コマンド |詳細 |応答]

NextPort Digital Data Service Manager を表示します。

なし

debug nextport dfc [api | cli |詳細]

NextPort のダイヤル フィーチャ カード（DFC）をデバッグします。

なし

debug nextport est [module | api |データ | rcv]

NextPort EST をデバッグします。

なし

debug nextport fd

NextPort のフォーマッタとディスパッチャをデバッグします。

なし

debug nextport gdb

NextPort GDB のソース コードをデバッグします。

なし

debug nextport md [api |コールバック | frame-error | init | oir | rx |スロットル]

NextPort モデム ドライバをデバッグします。

なし

debug nextport mm [api | cli |詳細]

NextPort モジュール マネージャをデバッグします。

なし

debug nextport msmgr [command |詳細 |応答]

NextPort モデム サービス マネージャをデバッグします。

なし

debug nextport np-address

スロット/ポートから NextPort へのアドレス変換を完了します。

なし

debug nextport secondaryq

制御メッセージのセカンダリ キューをデバッグします。

debug modem oob

debug nextport siglib [command |詳細 |応答]

NextPort シグナリング サービス ライブラリをデバッグします。

なし

debug nextport spe [api | cli |詳細]

NextPort SPE マネージャをデバッグします。

なし

debug nextport ssm [api |コマンド |詳細 | oir |応答]

Nextport のセッションおよびサービス マネージャをデバッグします。

なし

test nextport Bs [crash_info | keepalive]

ブートストラップ単体試験機能をテストします。

なし

test nextport ddsm api [get-llc-parameters | get-state | set-ppp-escape-map]

DDSM Cisco IOS NextPort のアプリケーション プログラミング インターフェイス（API）をテストします。

なし

test nextport ddsm command [get-llc-parameters | get-running-parms | get-state | set-ppp-escape-map]

DDSM NextPort コマンド メッセージをテストします。

なし

test nextport EST [add | cmdnak | delete |オーバーフロー | read |リアルタイム |レポート | trace | rewite]

EST 管理単体試験機能をテストします。

なし

test nextport mm [add |国 |クラッシュ | delete |ダウンロード | hiirq | keepalive | loirq | nak1 | nak2 | nak3 | nop | norestart |オーバーフロー | qfail | qok |レポート | reset | restart |ランタイム | secondaryq]

モジュール マネージャー テスト機能をテストします。

なし

test nextport NP-address <1-6>

SPE ごとのセッションの数を変更します。

なし

test nextport recovery threshold <1-10>

リカバリをトリガする障害カウントをテストします。

なし

test nextport set [dfc |モジュール |ポート | slot | spe] number

テスト パラメータを設定します。

なし

test nextport siglib [api |コマンド]

シグナリング ライブラリの単体試験機能をテストします。

なし

test nextport spesm information [buffers | about [slot[/spe]]

SPE SM テスト コマンドをテストします。

なし

test nextport ssm [api |コールバック |コマンド | set [base-params] | block-enable | params-count | service-type]

単体試験機能をテストします。

なし

test port modem back-to-back slot/spe slot/spe

back-to-back のモデム テストを実行します。

test modem back-to-back slot/port slot/port

test oir [slot <1-8> [insert |削除]

活性挿抜（OIR）シミュレーションをテストします。

なし

busyout <slot number>

段階的な OIR 削除をテストします。

なし

MICA から Nextport へのコマンド変換

EXEC コマンド

コマンド

説明

同等の NextPort コマンド

show modem [slot/port]

指定した SPE のモデム サービス履歴統計情報を表示します。

show spe modem summary | [slot/spe] [slot/spe]

show modem

指定した SPE のすべてのアクティブ コールの統計情報を表示します。

show spe modem active [slot/spe] [slot/spe]

show modem call-stats

指定した SPE のすべてのモデムの切断理由を表示します。

show spe modem disconnect-reason [slot[/spe] [slot[/spe]] | [slot [slot]] [summary]

show modem speed

特定の範囲の SPE の各変調またはコーダ/デコーダ（コーデック）内でネゴシエートされた接続数を表示します。

show spe modem high speed [slot[/spe] slot[/spe] [summary]

show modem speed

特定の範囲の SPE、またはすべての SPE の各低速変調またはコーデック内でネゴシエートされた接続速度を表示します。

show spe modem low speed [slot[/spe] slot[/spe] [summary]

show modem mapping

フラッシュに保存されているすべての MICA および NextPort ファームウェアのバージョンと、各 SPE に割り当てられたファームウェアを表示します。

show spe version [slot[/spe] slot[/spe]]

show modem log

モデム セッションで発生したイベントを表示します。

show port modem log [reverse] [slot[/port] slot[/port]]

show modem operational-status

現在アクティブなセッションの統計情報を表示します。

show port operational-status [slot[/port] slot[/port]]

show modem config

現在アクティブなセッションの設定パラメータを表示します。

show port config [slot[/port] slot[/port]]

clear modem counters

すべての統計情報をクリアします。

clear spe counters [slot[/spe] slot[/spe]]

clear modem log

指定した SPE のすべてのログ エントリをクリアします。

clear spe log [slot]

clear modem

指定したポートで、shut および no shut を有効化します。

clear port [slot/port slot/port]

clear modem log

指定したポートのすべてのログ エントリをクリアします。

clear port log [slot/port] [slot/port]

show modem calltracker

コール トラッカー情報を表示します。詳細については、「Cisco AS5300 および Cisco AS5800 のコール トラッカーおよび ISDN/AAA の強化」を参照してください。

show port modem calltracker [slot[/port] slot[/port]]

show modem test

ポート モデムのテスト結果を表示します。

show port modem test [slot[/port] slot[/port]]

SPE 設定コマンド

コマンド

説明

同等の NextPort コマンド

modem country

システムの国別コードを設定します。

spe country

modem buffer-size

各ポートの最大ログ エントリを設定します。

spe log-size

modem poll

統計情報のポーリング間隔を設定します。

spe poll [auto |時間][再試行]

modem call-record

モデム コール レコードを各コールの終了時に生成します。

spe call-record

（AS5300およびAS5800プラットフォームですでに実装されています）。 spe [slot/spe slot/spe]

SPE を設定します。

spe [slot/spe [slot/spe]]

modem busyout

アクティブコールを正常にビジーアウトする。

busyout

modem shutdown

指定した SPE のすべてのアクティブ コールを切断します。

shutdown

modem autotest

モデムの自動テストを有効にします。

port modem autotest

modem startup-test

システム ブート時にすべてのモデムで statup テストを実行します。

port modem startup-test

firmware upgrade [busyout | reboot | recovery] (5300プラットフォームにすでに実装されています)。

アップグレード方式を指定します。

firmware upgrade [busyout | reboot |リカバリ]

firmware location filename（5300 および 5800 プラットフォームではすでに導入済みです。）

アップグレードするファームウェア ファイルを指定します。

firmware location filename

ポート設定コマンド

コマンド

説明

同等の NextPort コマンド

modem range

ポート範囲を設定します。

port [slot/port slot/port]

default modem busyout

コマンドの値をそのデフォルト値で表示します。

default [busyout | shutdown]

modem busyout

ポートをビジー アウトします。

busyout

modem shutdown

ポートをシャットダウンします。

shutdown

テストとデバッグ

コマンド

説明

同等の NextPort コマンド

debug modem maintenance

モデム メンテナンスをデバッグします。

debug port modem [maintenance] [slot[/spe] slot[/spe]]

debug modem mica download

ポート管理ダウンロードのメンテナンスを表示します。

debug spe download-maintenance

debug modem maintenance

ファームウェア管理をデバッグします。

debug spe fm

debug modem [csm | trace]

SPE モデムの統計情報を表示します。

debug spe modem [error | statistics | trace]

debug modem csm

コール スイッチング モジュール（CSM）モデムのコール情報を表示します。

debug csm modem [group] [slot/spe]

debug csm busyout

CSM のビジーアウト イベントを表示します。

debug csm busyout

debug csm neat

CSM のニート イベントを表示します。

debug csm neat

debug modem oob

制御メッセージのセカンダリ キューをデバッグします。

debug nextport secondaryq

test modem back-to-back slot/port slot/port

back-to-back のモデム テストを実行します。

test port modem back-to-back slot/spe slot/spe

関連情報

- ダイヤル テクノロジーに関するサポート ページ

- Cisco AS5400 ユニバーサル アクセス サーバの ポート サービスの管理

- ユニバーサル ポート ダイヤル フィーチャ カードの管理およびトラブルシューティング

- テクニカルサポート - Cisco Systems