目次

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

インストール

概要

この資料は CVVB のための instalation ステップを記述したものです。

Kabeer Noorudeen によって貢献される、Cisco TAC エンジニア。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント

この資料に記載されている情報は CVVB 11.0 ホスト環境に基づいています。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

インストール

これらは CVVB をインストールするステップです:

ステップ 1. CVVB のための起動可能な CD から起動して下さい。 製品をインストールされるために選択して下さい。

ステップ 2. CVVB のインストールのために確認して下さい。

ステップ 3.続行しますプラットフォーム インストール ウィザードのために選択して下さい。

ステップ 4.パッチ インストールを持っていないこの例のパッチ インストールのための右のオプションを、選択して下さい。

ステップ 5.インストールを続けるために『Continue』 をクリック して下さい。

ステップ 6.インストールのための時間帯を選択して下さい。

ステップ 7.オートネゴシエーション 設定のためのインストールに続いて下さい。

ステップ 8.デフォルトMTUサイズを保存して下さい。

ステップ 9.サーバ 詳細を入力して下さい。

ステップ 10.サーバの DNS 詳細を入力して下さい。

ステップ 11.ユーザーの資格情報を入力して下さい。

ステップ 12： 組織 詳細を入力して下さい。

ステップ 13： 最初のノードとしてそれを選択して下さい。

ステップ 14： 正しい NTP アドレスをキャプチャして下さい。

ステップ 15： クラスタ化することのために使用するセキュリティパスワードを提供します。

ステップ 16： SMTP ホストを必要としなかったら『No』 を選択 して下さい。

ステップ 17： アプリケーションのユーザー資格情報を入力して下さい。

ステップ 18： インストール ステップを完了して下さい。

ステップ 19： インストールが完了したら、CVVB アプリケーション Admin ページ https:// <CVVB>/appadmin を開いて下さい

ステップ 20： 展開されなければならないライセンスを参照して下さい。 ライセンスが順調に展開されれば、有効性確認メッセージ全体が表示されます。

ステップ 21： コンポーネントは CVVB でアクティブにされます。

ステップ 22： ソリューションで使用される適切なコーデックを選択して下さい。

ステップ 23： ソリューションによって言語設定を定義して下さい。

ステップ 24： 設定が正常に完了すれば、CVVB は再起動します。

ステップ 25： CVVB は設定に利用できます。