Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-sma-esa-auth-bypass-66kEcxQD

初公開日 : 2022-06-15 16:00

最終更新日 : 2022-08-02 13:07

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 9.8

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : CSCvy13453 CSCvx88026

CVE-2022-20798

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Secure Email と Web Manager（旧 Cisco セキュリティ管理アプライアンス（SMA））、および Cisco E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）の外部認証機能の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が認証をバイパスし、該当デバイスの Web 管理インターフェイスにログインできる可能性があります。

この脆弱性は、該当デバイスが外部認証に Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）を使用したときに認証の確認が適切に行われないことに起因します。攻撃者は、該当デイバスのログインページで特定の情報を入力することにより、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトが成功すると、攻撃者が該当デバイスの Web ベース管理インターフェイスに不正にアクセスできるようになる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。本脆弱性に対処する回避策がいくつかあります。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sma-esa-auth-bypass-66kEcxQD

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の影響を受けるのは、Cisco ESA と Cisco Secure Email および Web Manager（仮想アプライアンスとハードウェアアプライアンスの両方）で脆弱性のある Cisco AsyncOS ソフトウェアリリースを実行しており、以下に該当する場合です。

- デバイスが外部認証を使用するように設定されている。

- デバイスが認証プロトコルとして LDAP を使用している。

注：外部認証はデフォルトで無効です。

外部認証が有効になっているかどうかの確認

デバイスで外部認証が有効になっているかどうかを確認するには、次の手順を実行します。

1. Cisco Secure Email および Web Manager、または Cisco ESA の Web ベース管理インターフェイスにログインします。

2. [システム管理（System Administration）] > [ユーザー（Users）] の順に移動します。

3. [外部認証（External Authentication）] セクションに移動します。

[外部認証を有効にする（Enable External Authentication）] チェックボックスがオンで緑色になっている場合は、外部認証が有効になっています。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコでは、この脆弱性が Cisco Secure Web Appliance（旧 Cisco Web セキュリティアプライアンス（WSA））に影響を及ぼさないことも確認しました。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。管理者は、外部認証サーバーで匿名バインドを無効にできます。

注：この操作は、外部認証を処理するサーバ上で実行する必要があります。管理者は、ネットワーキングチームと連携してこの回避策を実行する必要があります。この回避策が Cisco Secure デバイスで提供される外部認証機能の妨げにならないようにする必要があります。

この回避策は導入されており、テスト環境では実証済みですが、お客様は、ご使用の環境および使用条件において適用性と有効性を判断する必要があります。また、導入されている回避策または緩和策が、お客様固有の導入シナリオおよび制限に基づいて、ネットワークの機能やパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があることに注意してください。回避策や緩和策は、ご使用の環境への適用性と環境への影響を評価した後で導入してください。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表では、左の列にシスコソフトウェアのリリースを記載しています。右側の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けるかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。このセクションの表に記載されている適切な修正済みソフトウェアリリースにアップグレードすることをお勧めします。

Secure Email and Web Manager:CSCvx88026

Cisco AsyncOS リリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

11以前^1

修正済みリリースに移行。

12

修正済みリリースに移行。

12.8

修正済みリリースに移行。

13.0

13.0.0-277

13.6

13.6.2-090

13.8

13.8.1-090

14.0

14.0.0-418

14.1

14.1.0-250

1. Cisco AsyncOS ソフトウェアのリリース 11 より前については、ソフトウェアメンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

Eメールセキュリティアプライアンス：CSCvy13453

Cisco AsyncOS リリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

111 より前のリリース

修正済みリリースに移行。

11

修正済みリリースに移行。

12

修正済みリリースに移行。

13

13.0.5-001

14

14.0.1-033

1. Cisco AsyncOS ソフトウェアのリリース 11 より前については、ソフトウェアメンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

Cisco クラウド E メールセキュリティ（CES）には、サービスソリューションの一部として Cisco ESA と Cisco Secure Email および Web Manager デバイスが含まれています。シスコは、このソリューションに含まれる製品について、定期的なメンテナンスを行っています。お客様から Cisco CES サポートに連絡して、ソフトウェアのアップグレードを要求することもできます。

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

出典

この脆弱性は Cisco TAC サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sma-esa-auth-bypass-66kEcxQD

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

修正済みソフトウェアのリリースに関する情報を更新。

修正済みソフトウェア

Final

2022年8月2日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2022 年 6 月 15 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。