Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-roomos-infodisc-YOTz9Ct7

初公開日 : 2022-07-06 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.9

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : CSCwa87973

CVE-2022-20768

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco TelePresence Collaboration Endpoint(CE)およびRoomOSソフトウェアのロギングコンポーネントの脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が該当システムの機密情報をクリアテキストで表示できる可能性があります。

この脆弱性は、特定の暗号化されていないクレデンシャルが保存されることに起因します。攻撃者は、該当システムの監査ログにアクセスし、通常はアクセスできないクレデンシャルを取得することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はそれらのクレデンシャルを使用して機密情報にアクセスする可能性があり、その中には個人を特定できる情報(PII)が含まれていることがあります。

注：RoomOS Cloudに保存されているログにアクセスするには、攻撃者は有効な管理者レベルのクレデンシャルを必要とします。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。本脆弱性に対処する回避策がいくつかあります。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-roomos-infodisc-YOTz9Ct7

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、次のシスコソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行し、拡張ロギングモードを有効にしているシスコデバイスに影響を与えました。

- TelePresence CEソフトウェア

- クラウドベースのCloud-Aware On-Premises運用におけるRoomOSソフトウェア

注：拡張ロギングモードはデフォルトで無効になっています。このオプションを有効にすると、ネットワークトラフィックの完全なキャプチャがログに含まれます。PIIも含まれます。

公開時点で脆弱性が確認されている Cisco ソフトウェアのリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

拡張ロギングモードが有効になっているかどうかの確認

拡張ロギングモードが有効になっているかどうかを確認するには、次の手順に従います。

1. シスコデバイスの名前またはアドレスを選択します。

- Board Pro、Desk Mini、Desk Hub以外のすべての製品では、インターフェイスの上部にあります。

- Board ProとDesk Miniの場合は、右からスワイプしてコントロールパネルを開きます。

- Desk Hubの場合は、右上隅のコントロールアイコンをタップしてコントロールパネルを開きます。

2. デバイス設定（Board Pro、Desk Mini、またはDesk Hub）または設定（その他の製品）を選択します。

3. [Issues and diagnostics] を開き、[extended logging] トグルボタンをオンにします。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。 管理者は次の手順を実行して、拡張ログモードを無効にすることができます。

1. シスコデバイスの名前またはアドレスを選択します。

- Board Pro、Desk Mini、Desk Hub以外のすべての製品では、インターフェイスの上部にあります。

- Board ProとDesk Miniの場合は、右からスワイプしてコントロールパネルを開きます。

- Desk Hubの場合は、右上隅のコントロールアイコンをタップしてコントロールパネルを開きます。

2. デバイス設定（Board Pro、Desk Mini、またはDesk Hub）または設定（その他の製品）を選択します。

3. [Issues and diagnostics] を開き、[extended logging] トグルボタンを見つけてoffにします。

この回避策はテスト環境で成功を収めていますが、お客様はそれぞれの環境で、また使用条件下で適用および有効性を判断する必要があります。また、導入されている回避策または緩和策が、お客様固有の導入シナリオおよび制限に基づいて、ネットワークの機能やパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があることに注意してください。回避策や緩和策は、ご使用の環境への適用性と環境への影響を評価した後で導入してください。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表に記載されているリリース情報は正確でした。 最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

左の列はシスコソフトウェアリリースを示し、右の列はリリースがこのアドバイザリに記載された脆弱性の影響を受けるかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含むリリースを示します。

Cisco TelePresence CE ソフトウェアのリリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

10 より前

修正済みリリースに移行。

10

10.15.2.2

シスコは、クラウドベースのCisco RoomOSソフトウェアでこれらの脆弱性に対処しています。ユーザの対処は必要ありません。サービス GUI のヘルプ機能を使用すると、現在の修復ステータスやソフトウェアバージョンを確認できます。

その他の情報が必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-roomos-infodisc-YOTz9Ct7

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2022 年 7 月 6 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。