Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20190417-ise-ssl-dos

初公開日 : 2019-04-17 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.3

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvo10487

CVE-2019-1718

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Identity Services Engine （ISE）の Webインターフェイスの脆弱性は引き起こすように非認証が、リモート攻撃者 サービス拒否 （DoS）状態に終って高CPU 使用方法をする、可能性があります。

脆弱性は Secure Sockets Layer （SSL） 再ネゴシエーション 要求の不適当な処理が原因です。 攻撃者は再ネゴシエーション 要求を高いレートで送信 することによってこの脆弱性を不正利用する可能性があります。 正常なエクスプロイトは結局 DoS 状態の原因となるシステムのリソース使用を、高める可能性があります。

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190417-ise-ssl-dos

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は Cisco Identity Services Engine に影響を与えます。 該当するソフトウェア リリースについての情報に関しては、このアドバイザリの上で Cisco バグ ID を参照して下さい。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性が存在する製品のセクションにリストされている製品だけ既知この脆弱性によって影響されるためにである。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェア リリースの詳細については、本アドバイザリ上部の Cisco Bug ID を参照ください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

Cisco はこの脆弱性を報告するためにルカ Napolitano およびガブリエレ Gristina に感謝することを望みます。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190417-ise-ssl-dos

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2019-April-17

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。