Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20161207-vdc

初公開日 : 2016-12-07 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.0

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvb19366

CVE-2016-6471

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

FireSIGHTシステムソフトウェアを実行しているCisco Firepower Management Center(FMC)のWebベース管理インターフェイスの脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者がリモートストレージパスワードを表示できる可能性があります。

この脆弱性は、HTTP応答内の機密データの不適切なマスキングに起因します。攻撃者は、アプリケーションに対して認証を行い、特定の設定画面に移動することで、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。この不正利用により、攻撃者はリモートストレージパスワードを表示できる可能性があります。攻撃者はリモートストレージパスワードを使用して、さらに偵察攻撃を実行する可能性があります

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは次のリンクで確認できます。 https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20161207-vdc

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco FireSIGHTシステムソフトウェアを実行しているCisco Firepower Management Centerに影響を与えます。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェア リリースの詳細については、本アドバイザリ上部の Cisco Bug ID を参照ください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、セキュリティ研究者のKrzysztof Wegrzynek氏によって発見され、シスコに報告されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20161207-vdc

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2016 年 12 月 7 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。