Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20160907-fsss1

初公開日 : 2016-09-07 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.0

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuz44482

CVE-2016-6396

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Firepower Management Center(FMC)およびCisco FireSIGHTシステムソフトウェアの悪意のあるファイル検出およびブロック機能の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当システムのマルウェア検出メカニズムをバイパスできる可能性があります。

この脆弱性は、HTTPヘッダー内のフィールドの不適切な入力検証に起因します。攻撃者は、サーバ上に特定のファイルコンテンツを作成するか、ユーザに特定のリンクをクリックするよう促すことにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は悪意のあるファイル検出をバイパスしたり、システムに設定されたポリシーをブロックしたりすることができ、マルウェアがシステムを検出されずに通過する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160907-fsss1

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、 Block Malware with all options including Resetアクションを含むファイルポリシーを使用するように製品が設定されている場合、次のシスコ製品に影響を与えます。

- Firepower Management Center（リリース6.1より前のすべてのリリース）

- FireSIGHTシステムソフトウェア、リリース6.1より前のすべてのリリース

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコでは、Cisco Bugsの修正済みソフトウェアに関する情報を提供しています。この情報には、 Cisco Bug Search Toolからアクセスできます。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160907-fsss1

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2016年9月7日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。