High

アドバイザリーID : cisco-sa-20150722-apic

初公開日 : 2015-07-22 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.5

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuu72094 CSCuv11991

CVE-2015-4235

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Application Policy Infrastructure Controller(APIC)およびCisco Nexus 9000シリーズACIモードスイッチのクラスタ管理設定における脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が rootユーザとしてAPICにアクセスする可能性があります。

この脆弱性は、APICファイルシステムでのアクセス制御の不適切な実装に起因します。攻撃者は、APICのクラスタ管理設定にアクセスすることで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者は rootユーザとしてAPICにアクセスし、 rootレベルのコマンドを実行する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20150722-apic

該当製品

脆弱性のある製品

次の製品がこの脆弱性の影響を受けることが確認されています。

- 1.1(1j)、1.0(3o)、および1.0(4o)より前のソフトウェアバージョンを実行するApplication Policy Infrastructure Controller(APIC)。

- リリース11.1(1j)および11.0(4o)より前のソフトウェアバージョンを実行しているCisco Nexus 9000シリーズACIモードスイッチ。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco Application Policy Infrastructure Controller(Cisco APIC)は、アプリケーションセントリックインフラストラクチャ(ACI)ファブリックの自動化と管理の統合ポイントです。Cisco APICは、すべてのファブリック情報への一元化されたアクセスを提供し、アプリケーションのライフサイクルを最適化して規模とパフォーマンスを向上させ、物理リソースと仮想リソースの間で柔軟なアプリケーションプロビジョニングをサポートします。

Cisco Application Policy Infrastructure Controller(APIC)およびCisco Nexus 9000スイッチのACIモードスイッチのクラスタ管理設定における脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が rootユーザとしてAPICにアクセスする可能性があります。

この脆弱性は、APICファイルシステムでのアクセス制御の不適切な実装に起因します。攻撃者は、APICのクラスタ管理設定にアクセスすることで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者は rootユーザとしてAPICにアクセスし、 rootレベルのコマンドを実行する可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCuu72094( 登録ユーザ専用)および CSCuv11991( 登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2015-4235が割り当てられています。

Cisco はこの脆弱性に対処する無償のソフトアップデートをリリースしました。  このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20150722-apic

回避策

現在、この脆弱性に対する既知の回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories, Responses, and Alerts アーカイブや、後続のアドバイザリを参照して侵害の可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

この脆弱性は、内部でのセキュリティ評価中にシスコに報告されたものです。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20150722-apic

改訂履歴

リビジョン 1.0

2015年7月22日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。