High

アドバイザリーID : cisco-sa-20140924-dhcpv6

初公開日 : 2014-09-24 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.8

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCum90081

CVE-2014-3359

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOSソフトウェアおよびCisco IOS XEソフトウェアのDHCPバージョン6(DHCPv6)サーバ実装における脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がサービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、不正なDHCPv6パケットの不適切な解析に起因します。攻撃者は、該当デバイスで処理される不正なDHCPv6パケットを送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者はメモリリークを引き起こし、最終的に該当デバイスのリロードを引き起こす可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140924-dhcpv6

注：2014年9月24日のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開には、6件のCisco Security Advisoryが含まれています。すべてのアドバイザリは、Cisco IOSソフトウェアの脆弱性に対処しています。個々の公開リンクについては、次のリンクにある『Cisco Event Response: Semiannual Cisco IOS Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/Cisco_ERP_sep14.html

該当製品

脆弱性のある製品

該当するCisco IOSソフトウェアまたはDHCPv6サーバ機能が有効になっているCisco IOS XEソフトウェアを実行しているシスコデバイスには、脆弱性が存在します。DHCPv6サーバ機能はデフォルトでは有効になっていません。DHCPv6クライアントまたはリレーエージェントとして設定されているシスコデバイスは、この脆弱性の影響を受けません。

Cisco IOSデバイスまたはCisco IOS XEデバイスがDHCPv6サーバとして設定されているかどうかを確認するには、 show ipv6 dhcp interfaceコマンドを発行します。

次の例は、DHCPv6サーバとして設定されていないため、脆弱性が存在しないCisco IOSデバイスを示しています。

Router#show ipv6 dhcp interface

Router#

次の例は、この脆弱性の影響を受けるCisco IOSデバイスを示しています。DHCPv6サーバ機能がFastEthernet0/0インターフェイスに適用され、DHCPv6サーバプールDHCPv6-statefulが使用されているため、このデバイスには脆弱性が存在します。

Router#show ipv6 dhcp interface

FastEthernet0/0 is in server mode

Using pool: DHCPv6-stateful

Preference value: 0

Hint from client: ignored

Rapid-Commit: disabled

Router#

次の例は、この脆弱性の影響を受けるCisco IOSデバイスを示しています。DHCPv6サーバ機能がFastEthernet0/0およびFastEthernet0/1インターフェイスに適用されているため、このデバイスには脆弱性が存在します。

Router#show ipv6 dhcp interface | include server

FastEthernet0/0 is in server mode

FastEthernet0/1 is in server mode

Router#

シスコ製品で稼働している Cisco IOS ソフトウェア リリースを確認するには、デバイスにログインして show version コマンドを使って、システム バナーを表示します。"Internetwork Operating System Software"、"Cisco IOS Software" あるいはこれらに類似するシステム バナーによってデバイスで Cisco IOS ソフトウェアが稼働していることを確認できます。 その後ろにイメージ名が括弧の間に表示され、続いて "Version" と Cisco IOS ソフトウエア リリース名が表示されます。他のシスコ デバイスでは、show version コマンドが存在しなかったり、別の出力が表示されたりします。

次の例は、Cisco IOS ソフトウェア リリースが 15.2(4)M5、インストールされたイメージ名が C3900-UNIVERSALK9-M であるシスコ製品を示しています。

Router> show version

Cisco IOS Software, C3900 Software (C3900-UNIVERSALK9-M), 15.2(4)M5, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 13-Sep-13 16:44 by prod_rel_team

!--- output truncated

Cisco IOSソフトウェアリリースの命名規則の追加情報は、『White Paper: Cisco IOS and NX-OS Software Reference Guide』を参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

Cisco IOS XRソフトウェアは、この脆弱性の影響を受けません。

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco IOSソフトウェアおよびCisco IOS XEソフトウェアのDHCPv6サーバ機能は、指定されたアドレスプールからDHCPv6クライアントにIPv6アドレス、プレフィックス、およびその他の情報を割り当てて管理するDHCPv6サーバ実装です。

Cisco IOSソフトウェアおよびCisco IOS XEソフトウェアのDHCPバージョン6(DHCPv6)サーバ実装における脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がサービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、不正なDHCPv6パケットの不適切な解析に起因します。攻撃者は、該当デバイスで処理される不正なDHCPv6パケットを送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者はメモリリークを引き起こし、最終的に該当デバイスのリロードを引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、該当するCisco IOSまたはCisco IOS XEデバイスが巧妙に細工されたDHCPv6パケットを処理しようとするときに引き起こされます。有効なDHCPv6パケットによってこの脆弱性が引き起こされることはありません。Cisco IOSデバイスが転送するDHCPv6パケット（たとえば、トランジットDHCPv6トラフィック）は、この脆弱性を引き起こしません。

リンクスコープのマルチキャストアドレスff02::1:2(All_DHCP_Relay_Agents_and_Servers)に送信されるパケットと、DHCPv6サーバのインターフェイスIPv6ユニキャストアドレスの両方が、この脆弱性を引き起こします。

この脆弱性の不正利用が可能なのは、不正なIPv6パケットだけです。IPバージョン4(IPv4)のDHCPバージョン4(DHCP)サーバとして設定されているCisco IOSデバイスは、この脆弱性の影響を受けません。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCum90081( 登録ユーザ専用)として文書化されています。この脆弱性には、Common Vulnerabilities and Exposures（CVE）ID として、CVE-2014-3359 が割り当てられています。

回避策

この脆弱性に対する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、 http://www.cisco.com/go/psirt のシスコ セキュリティ アドバイザリ、応答、および通知のアーカイブや、後続のアドバイザリを参照して侵害の可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

Cisco IOS ソフトウェア

シスコは、お客様がCisco IOSソフトウェアの脆弱性の影響を受ける可能性を判断するためのツールを提供しています。 Cisco IOS Software Checker により、次のタスクを実行できます。

- ドロップダウン メニューからリリースを選択するか、ローカル システムからファイルをアップロードすることによって、検索を開始する

- show version コマンドの出力をツールで解析する

- 以前に公開されたすべてのCisco Security Advisories、特定の公開、または2015年9月のバンドル公開のすべてのアドバイザリを含めて、カスタマイズされた検索を作成します。

このツールは、クエリされたソフトウェアリリースに影響を与えるCisco Security Advisoryと、各Cisco Security Advisoryのすべての脆弱性を修正する最も古いリリース(「First Fixed」)を特定します。  必要に応じて、表示されているすべてのアドバイザリのすべての脆弱性を修正する最初のリリース(「Combined First Fixed」)も返されます。  Cisco IOS Software Checkerにアクセスするか、次のフィールドにCisco IOSソフトウェアリリースを入力して、このバンドル公開のいずれかのアドバイザリの影響を受けるかどうかを確認してください。

(例：15.1(4)M2)。

Cisco IOS XE ソフトウェア

Cisco IOS XEソフトウェアは、このドキュメントで説明されている脆弱性の影響を受けます。

Cisco IOS ソフトウェア リリースへの Cisco IOS XE ソフトウェア リリースのマッピングについては、「 Cisco IOS XE 2 Release Notes」、「 Cisco IOS XE 3S Release Notes」、および「 Cisco IOS XE 3SG Release Notes」を参照してください。

Cisco IOS XE

ソフトウェア リリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

すべてのアドバイザリに対する最初の修正リリース

2014年9月Cisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリ

バンドル公開

2.1.x

脆弱性なし

脆弱性あり。3.7.6S以降に移行してください。

2.2.x

脆弱性なし

脆弱性あり。3.7.6S以降に移行してください。

2.3.x

脆弱性なし

脆弱性あり。3.7.6S以降に移行してください。

2.4.x

脆弱性なし

脆弱性あり。3.7.6S以降に移行してください。

2.5.x

脆弱性なし

脆弱性あり。3.7.6S以降に移行してください。

2.6.x

脆弱性なし

脆弱性あり。3.7.6S以降に移行してください。

3.1.xS

脆弱性なし

脆弱性あり。3.7.6S以降に移行してください。

3.1.xSG

脆弱性なし

脆弱性なし

3.2.xS

脆弱性なし

脆弱性あり。3.7.6S以降に移行してください。

3.2.xSE

脆弱性なし

脆弱性あり、3.3.2SEに移行

3.2.xSG

脆弱性なし

脆弱性なし

3.2.xXO

脆弱性なし

脆弱性なし

3.2.xSQ

脆弱性なし

脆弱性なし

3.3.xS

脆弱性なし

脆弱性あり。3.7.6S以降に移行してください。

3.3.xSE

脆弱性なし

3.3.2SE

3.3.xSG

脆弱性なし

脆弱性あり。3.4.4SG以降に移行してください。

3.3.xXO

脆弱性なし

3.3.1XO

3.3.xSQ

脆弱性なし

脆弱性なし

3.4.xS

脆弱性あり。3.7.6S以降に移行してください。

脆弱性あり。3.7.6S以降に移行してください。

3.4.xSG

脆弱性なし

3.4.4SG

3.4.xSQ

脆弱性なし

脆弱性なし

3.5.xE

脆弱性なし

3.5.2E

3.5.xS

脆弱性あり。3.7.4S以降に移行してください。

脆弱性あり。3.7.6S以降に移行してください。

3.6.xE

脆弱性なし

脆弱性なし

3.6.xS

脆弱性あり、3.7.4S以降に移行

脆弱性あり。3.7.6S以降に移行してください。

3.7.xE

脆弱性なし

脆弱性なし

3.7.xS

3.7.6S

脆弱性あり。3.7.6S以降に移行してください。

3.8.xS

脆弱性あり。3.10.4S以降に移行してください。

脆弱性あり。3.10.4S以降に移行してください。

3.9.xS

脆弱性あり。3.10.4S以降に移行してください。

脆弱性あり。3.10.4S以降に移行してください。

3.10.xS

3.10.4S

3.10.4S

3.11.xS

脆弱性あり。3.12S以降に移行してください。

脆弱性あり。3.12S以降に移行してください。

3.12.xS

脆弱性なし

脆弱性なし

3.13.xS

脆弱性なし

脆弱性なし

Cisco IOS XR ソフトウェア

Cisco IOS XRソフトウェアは、2014年9月のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開で公開されている脆弱性の影響を受けません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

この脆弱性は内部テストで発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140924-dhcpv6

改訂履歴

リビジョン 1.0

2014年9月24日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。