High

アドバイザリーID : cisco-sa-20140326-ipv6

初公開日 : 2014-03-26 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.8

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCui59540

CVE-2014-2113

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOSソフトウェアおよびCisco IOS XEソフトウェアにおけるIPバージョン6(IPv6)プロトコルスタックの実装における脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、IPv6が有効になっている該当デバイスでI/Oメモリを枯渇させる可能性があります。この脆弱性は、該当デバイスが不正なIPv6パケットを処理すると引き起こされます。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性を軽減する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140326-ipv6

注：2014年3月26日のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開には、6件のCisco Security Advisoryが含まれています。すべてのアドバイザリは、Cisco IOSソフトウェアの脆弱性に対処しています。各Cisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリには、このアドバイザリに記載されている脆弱性を修正したCisco IOSソフトウェアリリースと、2014年3月のバンドル公開に含まれるすべてのCisco IOSソフトウェアの脆弱性を修正したCisco IOSソフトウェアリリースが記載されています。

個々の公開リンクについては、次のリンクにある『Cisco Event Response: Semiannual Cisco IOS Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/Cisco_ERP_mar14.html

該当製品

この脆弱性は、該当するCisco IOSソフトウェアまたはCisco IOS XEソフトウェアリリースを実行し、IPv6が有効になっているシスコデバイスに影響を与えます。Cisco IOSソフトウェアおよびCisco IOS XEソフトウェアでは、IPv6はデフォルトで有効になっていません。

脆弱性のある製品

該当バージョンのCisco IOSソフトウェアまたはCisco IOS XEソフトウェアリリースを実行し、IPv6が有効になっているシスコデバイスでは、 show ipv6 interface briefコマンドを発行すると、割り当てられたIPv6アドレスを持つインターフェイスが表示されます。

show ipv6 interface briefコマンドは、実行中のCisco IOSソフトウェアまたはCisco IOS XEソフトウェアリリースがIPv6をサポートしていない場合にエラーメッセージを表示し、IPv6が無効の場合にはIPv6アドレスを持つインターフェイスを表示しません。どちらのシナリオでも、システムに脆弱性はありません。

次の例は、IPv6に対応したCisco IOSソフトウェアを実行しているデバイスで show ipv6 interface briefコマンドを実行した場合の出力を示しています。

router>show ipv6 interface brief

FastEthernet0/0            [up/up]

FE80::222:90FF:FEB0:1098

2001:DB8:2:93::3

200A:1::1

FastEthernet0/1            [up/up]

FE80::222:90FF:FEB0:1099

2001:DB8:2:94::1

Serial0/0/0                [down/down]

unassigned

Serial0/0/0.4              [down/down]

unassigned

Serial0/0/0.5              [down/down]

unassigned

Serial0/0/0.6              [down/down]

unassigned

IPv6プロトコルは、インターフェイスコンフィギュレーションコマンド ipv6 address <IPv6 address>または ipv6 enableが設定に存在する場合に有効になります。ただし、両方が存在する場合があります。次の例は、両方が存在する脆弱性のある設定を示しています。

interface FastEthernet0/1

ipv6 address 2001:0DB8:C18:1::/64 eui-64

!

interface FastEthernet0/2

ipv6 enable

物理インターフェイスまたは論理インターフェイスでIPv6が有効になっているCisco IOSソフトウェアまたはCisco IOS XEソフトウェアを実行しているデバイスは、 ipv6 unicast-routingがグローバルに無効になっている（つまり、デバイスがIPv6パケットをルーティングしていない）場合でも、脆弱性が存在します。

シスコ製品で稼働している Cisco IOS ソフトウェア リリースを確認するには、デバイスにログインして show version コマンドを使って、システム バナーを表示します。"Internetwork Operating System Software"、"Cisco IOS Software" あるいはこれらに類似するシステム バナーによってデバイスで Cisco IOS ソフトウェアが稼働していることを確認できます。 その後ろにイメージ名が括弧の間に表示され、続いて "Version" と Cisco IOS ソフトウエア リリース名が表示されます。他のシスコ デバイスでは、show version コマンドが存在しなかったり、別の出力が表示されたりします。

次の例は、Cisco IOS ソフトウェア リリースが 15.2(4)M5、インストールされたイメージ名が C3900-UNIVERSALK9-M であるシスコ製品を示しています。

Router> show version

Cisco IOS Software, C3900 Software (C3900-UNIVERSALK9-M), 15.2(4)M5, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 13-Sep-13 16:44 by prod_rel_team

!--- output truncated

Cisco IOSソフトウェアリリースの命名規則の追加情報は、『White Paper: Cisco IOS and NX-OS Software Reference Guide』を参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

次の製品は、この脆弱性の影響を受けません。

- Cisco IOS XR ソフトウェア

- Cisco NX-OS ソフトウェア

- Cisco ASA ソフトウェア

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Internet Engineering Task Force（IETF；インターネット技術特別調査委員会）によって設計されたIPv6は、現在のIPバージョン(IPv4)に代わるものです。

Cisco IOSソフトウェアおよびCisco IOS XEソフトウェアにおけるIPv6プロトコルスタックの実装における脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスのI/Oメモリを枯渇させる可能性があります。

この脆弱性は、巧妙に細工されたIPv6パケットの不適切な処理に起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたIPv6パケットを該当デバイスに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者はI/Oメモリの枯渇を引き起こしてデバイスを不安定にし、デバイスのリロードを引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCui59540( 登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2014-2113が割り当てられています

この脆弱性は、該当デバイスが不正なIPv6パケットを処理すると引き起こされます。通過するIPv6トラフィックはこの脆弱性のトリガーにはなりません。

この脆弱性に該当する可能性があるのは、 show memory summary CLIコマンドを使用して次の例に示すように、少量のI/Oメモリを使用している場合です。

Router#show memory summary

Head    Total(b)     Used(b)     Free(b)   Lowest(b)  Largest(b)

Processor   128C7B50   759290240   249009244   510280996   504250376   510241908

I/O   3C400000    62914560    62912692        1868        1868         236

次の例に示すように、メモリは Pool Managerプロセスによって保持されます。これは、 show memory debug leaks chunksコマンドを使用して実行します。

Router#show memory debug leaks chunks

Adding blocks for GD...

I/O memory

Address    Size   Alloc_pc  PID  Alloc-Proc       Name

Chunk Elements:

AllocPC  Address  Size  Parent   Name

Processor memory

Address    Size   Alloc_pc  PID  Alloc-Proc       Name

1020A20     1244  430FAC8  7    Pool Manager    *Packet Header*

102226C     1244  430FAC8  7    Pool Manager    *Packet Header*

1022C24     1244  430FAC8  7    Pool Manager    *Packet Header*

1023100     1244  430FAC8  7    Pool Manager    *Packet Header*

10235DC     1244  430FAC8  7    Pool Manager    *Packet Header*

1023AB8     1244  430FAC8  7    Pool Manager    *Packet Header*

102494C     1244  430FAC8  7    Pool Manager    *Packet Header*

メモリを解放するには、デバイスのリロードが必要です。IPv6設定を削除してIPv6を無効にしても、メモリは解放されません。

回避策

IPv6の設定が必要な場合は、この脆弱性に対する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、 http://www.cisco.com/go/psirt のシスコ セキュリティ アドバイザリ、応答、および通知のアーカイブや、後続のアドバイザリを参照して侵害の可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

2014年2月、シスコは2005年から2010年の間に単一のサプライヤによって製造されたメモリコンポーネントに関する業界全体の問題の詳細を発表しました。これらのコンポーネントを使用するシスコ製品の大半では、フィールドでの故障率が予想レベルを下回っていますが、デバイスのリロードや電源の再投入によってコンポーネントの障害が発生する可能性があります。この問題に関連する既知のセキュリティ上の影響はありませんが、影響を受ける製品のサブセットでは、ソフトウェアアップグレードプロセス中にメモリコンポーネントの障害が発生する可能性があります。アップグレードを決定する前に、関連情報と製品固有のField Notice(www.cisco.com/go/memory)を確認することをお勧めします。各Field Noticeには、ソフトウェアのアップグレード中にメモリコンポーネントの障害が発生する可能性があるかどうかが記載されています。

Cisco IOS ソフトウェア

Cisco IOSソフトウェアチェッカーは、Cisco IOSソフトウェアの脆弱性の影響を最も迅速に判断する方法です。 このツールを使用すると、特定のCisco IOSソフトウェアリリースに影響を与えるCisco Security Advisoryをすばやく特定できます。 ドロップダウンメニューからリリースを選択するか、ローカルシステムからファイルをアップロードすることで、検索を開始できます。このツールでは、show versionコマンドの出力を解析することもできます。結果は、以前に公開されたすべてのシスコセキュリティアドバイザリ、特定の公開、または2014年3月のバンドル公開のすべてのアドバイザリを検索してカスタマイズできます。

また、次のCisco IOSソフトウェアの表を使用して、脆弱性を確認することもできます。 各行はCisco IOSソフトウェアリリースに対応しています。特定のリリースに脆弱性が存在する場合、修正を含む最初のリリースが2列目に表示されます。3列目には、このCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開に含まれるすべての脆弱性を修正する最初のリリースを示します。

展開して修正済みソフトウェアの詳細情報を表示

Cisco IOS XE ソフトウェア

Cisco IOS XE ソフトウェア リリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

2014年3月のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開における全アドバイザリの最初の修正リリース

2.1.x

脆弱性なし

脆弱性なし

2.2.x

脆弱性なし

脆弱性なし

2.3.x

脆弱性なし

脆弱性なし

2.4.x

脆弱性なし

脆弱性なし

2.5.x

脆弱性なし

脆弱性なし

2.6.x

脆弱性なし

脆弱性なし

3.1.xS

脆弱性なし

脆弱性なし

3.1.xSG

脆弱性なし

脆弱性なし

3.2.xS

脆弱性なし

脆弱性あり。3.7.5S以降に移行してください。

3.2xSE

脆弱性なし

脆弱性なし

3.2.xSG

脆弱性なし

脆弱性なし

3.2.xXO

脆弱性なし

脆弱性なし

3.2.xSQ

脆弱性なし

脆弱性なし

3.3.xS

脆弱性なし

脆弱性あり。3.7.5S以降に移行してください。

3.3.xSE

脆弱性なし

脆弱性なし

3.3 X SG

脆弱性なし

脆弱性あり。3.5.2Eに移行してください。

3.3xXO

脆弱性あり。3.6.0Eに移行（2014年5月より利用可能）。

脆弱性あり。3.6.0Eに移行（2014年5月より利用可能）。

3.3 X平方

脆弱性なし

脆弱性なし

3.4.xS

脆弱性なし

脆弱性あり。3.7.5S以降に移行してください。

3.4.xSG

脆弱性なし

脆弱性あり。3.5.2Eに移行してください。

3.5.xS

脆弱性なし

脆弱性あり。3.7.5S以降に移行してください。

3.5.xE

3.5.2E

3.5.2E

3.6.xS

脆弱性なし

脆弱性あり。3.7.5S以降に移行してください。

3.6.xE

脆弱性なし

3.6.0E（2014年5月より利用可能）

3.7.xS

3.7.5秒

3.7.5秒

3.8.xS

脆弱性あり。3.10.2S以降に移行してください。

脆弱性あり。3.10.2S以降に移行してください。

3.9.xS

脆弱性あり。3.10.2S以降に移行してください。

脆弱性あり。3.10.2S以降に移行してください。

3.10.xS

3.10.2S

3.10.2S

3.11.xS

脆弱性なし

脆弱性なし

Cisco IOS XR ソフトウェア

Cisco IOS XRソフトウェアは、2014年3月のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開で公開されている脆弱性の影響を受けません。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

この脆弱性は、Cisco の社内テストで発見されたものです。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140326-ipv6

改訂履歴

リビジョン 1.0

2014年3月26日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。