High

アドバイザリーID : cisco-sa-20140122-isdngw

初公開日 : 2014-01-22 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.1

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCui50360

CVE-2014-0660

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco TelePresence ISDN Gatewayには、認証されていないリモートの攻撃者がデータチャネル（Dチャネル）のドロップを引き起こし、すべてのコールを終了させ、ユーザが新しいコールを発信できなくなる可能性がある脆弱性が存在します。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性を軽減する回避策はありません。このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140122-isdngw

該当製品

脆弱性のある製品

Cisco TelePresence ISDN GW 3241またはCisco TelePresence ISDN GW MSE 8321で実行されている2.2(1.92)より前のCisco TelePresence ISDN Gatewayソフトウェアのすべてのリリースは、この脆弱性の影響を受けます。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco TelePresence ISDN Gatewayは、Cisco TelePresence IPベースのビデオインフラストラクチャ製品およびIPベースのエンドポイントのISDNネットワーク接続を可能にする高性能ビデオゲートウェイです。

Cisco TelePresence ISDN GatewayのISDN Q.931シグナリングプロトコルを処理するコードの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がデータチャネル（Dチャネル）のドロップを引き起こし、すべてのコールが終了し、ユーザが新しいコールを発信できなくなる可能性があります。

この脆弱性は、巧妙に細工されたQ.931 STATUSメッセージの不適切な処理に起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたパケットをQ.931フローに挿入することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。不正利用に成功すると、攻撃者はDチャネルのドロップをトリガーできる可能性があります。その結果、影響を受けるシステムによって処理されたすべてのアクティブコールが終了し、Dチャネル通信が回復するまで新しいコールを確立できなくなります。通常の動作を復元するには、ソフトウェアのリロードが必要です。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCui50360( 登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2014-0660が割り当てられています。

回避策

この脆弱性を軽減する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt のシスコ セキュリティ アドバイザリ、応答、および通知のアーカイブや、後続のアドバイザリを参照して侵害の可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

この脆弱性は、Cisco TelePresence ISDN Gatewayソフトウェア2.2(1.92)以降で修正されています。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

この脆弱性は、カスタマーサービスリクエストの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140122-isdngw

改訂履歴

リビジョン 1.0

2014年1月22日

初版リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。