High

アドバイザリーID : cisco-sa-20121031-mp

初公開日 : 2012-10-31 16:00

最終更新日 : 2012-11-27 14:29

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 8.5

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCua66341 CSCtx08939

CVE-2012-0337

CVE-2012-5416

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencingは、次の2つの脆弱性の影響を受けます。

- Cisco Unified MeetingPlace Web ConferencingのSQLインジェクションの脆弱性

- Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencingのバッファオーバーランの脆弱性

Cisco Unified MeetingPlace Web ConferencingのSQLインジェクションの脆弱性が不正利用されると、認証されていないリモートの攻撃者が Structured Query Language(SQL)コマンドを送信し、MeetingPlaceデータベースを操作して、サーバの設定、会議、およびユーザに関する情報を保存できる可能性があります。これらのコマンドは、Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencingデータベース内の情報の一部を作成、削除、または変更するために使用できます。

Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencingのバッファオーバーランの脆弱性が不正利用されると、認証されていないリモートの攻撃者がバッファオーバーラン状態を作成し、Web Conferencingサーバが応答しなくなる可能性があります。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性を軽減する回避策はありません。このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20121031-mp

該当製品

脆弱性のある製品

次のバージョンのCisco Unified MeetingPlace Web Conferencingには、Cisco Unified MeetingPlace Web ConferencingのSQLインジェクションに関する脆弱性が存在します。

バージョン

該当

7.0

No

7.0

Yes

7.1

Yes

8.0

Yes

8.5

Yes

次のバージョンのCisco Unified MeetingPlace Web Conferencingには、Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencingのバッファオーバーランに関する脆弱性が存在します。

バージョン

該当

7.0

Yes

7.0

Yes

7.1

Yes

8.0

Yes

8.5

Yes

注：Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencingバージョン7.0より前は、ソフトウェアメンテナンスが終了しています。7.0より前のバージョンを実行しているお客様は、サポートされているバージョンのCisco Unified MeetingPlaceへのアップグレードに関してシスコサポートチームにお問い合わせください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

詳細

Cisco Unified MeetingPlace会議ソリューションは、統合された音声、ビデオ、およびWeb会議を組織がホストできる機能を提供します。このソリューションはネットワーク上に導入され、組織のプライベート音声/データネットワークおよびエンタープライズアプリケーションに直接統合されます。Cisco Unified MeetingPlaceサーバは、インターネットからサーバにアクセスできるように導入できるため、外部のユーザが会議に参加できます。

Web会議は、Cisco Unified MeetingPlace会議ソリューションのコアコンポーネントであり、ユーザはアプリケーションやプレゼンテーションを共有したり、会議を管理したりできます。

Cisco Unified MeetingPlace Web ConferencingのSQLインジェクションの脆弱性

Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencingサービスには、認証されていないリモートの攻撃者がStructured Query Language(SQL)コマンドを挿入できる脆弱性が存在します。この脆弱性は、MeetingPlace Web Conferencingの内部データベースに保存されているデータの整合性と可用性に影響を与える可能性があります。このデータには、サーバの設定、会議、およびユーザが含まれます。

この脆弱性は、HTTP POSTメソッドを通過する一部のパラメータの検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、該当システムに送信されるHTTP POST要求に悪意のあるSQLコマンドを挿入することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者はWeb Conferencingデータベースのデータを変更または削除できる可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCtx08939( 登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2012-0337が割り当てられています。

Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencingのバッファオーバーランの脆弱性

Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencingサービスには、認証されていないリモートの攻撃者がバッファオーバーラン状態を発生させ、Web Conferencingサーバが応答しなくなる可能性のある脆弱性が存在します。

この脆弱性は、HTTP POST要求の一部のパラメータ値の検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、該当システムに対するHTTP POST要求で脆弱なパラメータの値を巧妙に細工することで、この脆弱性を不正利用できる可能性があります。この不正利用により、攻撃者はWeb Conferencingサーバを応答不能にする可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCua66341( 登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2012-5416が割り当てられています

回避策

これらの脆弱性を軽減する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。

次の表に、ソフトウェアの最初の修正済みリリースを示します。

Cisco Unified MeetingPlace Web ConferencingのSQLインジェクションの脆弱性

脆弱性

メジャー リリース

最初の修正

Cisco Unified MeetingPlace Web ConferencingのSQLインジェクションの脆弱性 – CSCtx08939

7.0

7.1MR1

7.1

7.1MR1

8.0

8.0MR1パッチ1

8.5

8.5MR3

Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencingのバッファオーバーランの脆弱性

脆弱性

メジャー リリース

最初の修正

Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencingのバッファオーバーランの脆弱性 – CSCua66341

7.0

7.1MR1パッチ1

7.1

7.1MR1パッチ1

8.0

8.0MR1パッチ1

8.5

8.5MR3

推奨リリース

次の表に、すべての推奨リリースを示します。これらの推奨リリースには、このアドバイザリに記載されているすべての脆弱性に対する修正が含まれています。シスコでは、これらの推奨リリース以降のリリースにアップグレードすることを推奨しています。

メジャー リリース

推奨リリース

7.0

7.1MR1パッチ1への移行

7.1

7.1MR1パッチ1

8.0

8.0MR1パッチ1

8.5

8.5MR3

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、 http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories and Responses アーカイブや後続のアドバイザリを参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

Cisco Unified MeetingPlace Web ConferencingのSQLインジェクションの脆弱性は、ERNW GmbHのDaniel Mende氏によってシスコに報告されました。

Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencingのバッファオーバーランの脆弱性は、内部テスト中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20121031-mp

改訂履歴

リビジョン 1.1

2012年11月27日

「脆弱性が存在する製品」セクションを更新し、7.0より前のバージョンがSQLインジェクションの脆弱性の影響を受けないことを示しました。

リビジョン 1.0

2012年10月31日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。