Advisory ID: cisco-sa-20080924-ubr

http://www.cisco.com/warp/public/707/cisco-sa-20080924-ubr.shtml

本翻訳は、原文の機械翻訳後に技術者が簡易レビューをしたものです。

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

Revision 1.1

Last Updated 2009 April 16 2100 UTC (GMT)

For Public Release 2008 September 24 1600 UTC (GMT)

目次

要約

該当製品

詳細

脆弱性スコア詳細

影響

ソフトウエアバージョン及び修正

回避策

修正済みソフトウェアの入手

不正利用事例と公式発表

この通知のステータス: FINAL

情報配信

更新履歴

シスコセキュリティ手順

要約

Cisco uBR10012シリーズデバイスはラインカード冗長性の設定をした場合に、簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP) リード/ライト アクセスを自動的に有効にします。これは、攻撃者が不正にデバイスを完全に制御するために利用することを可能にします。ラインカード冗長性の設定をしたCisco uBR10012シリーズデバイスだけが影響を受けます。

Ciscoはこの脆弱性に対処する無償のソフトアップデートをリリースしました。この脆弱性を軽減する対応策が存在します。

このアドバイザリは以下に掲載されます: http://www.cisco.com/JP/support/public/ht/security/102/1021568/cisco-sa-20080924-ubr-j.shtml

注： 2008年9月24日のIOSアドバイザリバンドル公開には12の Security Advisory が含まれています。そのうちの11のアドバイザリはCisco IOSソフトウェアの脆弱性に対処し、1 つのアドバイザリは Cisco Unified Communications Managerの脆弱性に対処します。各アドバイザリは、そのアドバイザリに記述された脆弱性を解決するリリースをリストします。

個々の公開リンクは下記にリストされています:

- http://www.cisco.com/warp/public/707/cisco-sa-20080924-cucm.shtml (英語版)

- http://www.cisco.com/JP/support/public/ht/security/102/1021561/cisco-sa-20080924-iosips-j.shtml

- http://www.cisco.com/JP/support/public/ht/security/102/1021567/cisco-sa-20080924-ssl-j.shtml

- http://www.cisco.com/JP/support/public/ht/security/102/1021566/cisco-sa-20080924-sip-j.shtml

- http://www.cisco.com/JP/support/public/ht/security/102/1021569/cisco-sa-20080924-vpn-j.shtml

- http://www.cisco.com/JP/support/public/ht/security/102/1021563/cisco-sa-20080924-ipc-j.shtml

- http://www.cisco.com/JP/support/public/ht/security/102/1021565/cisco-sa-20080924-mfi-j.shtml

- http://www.cisco.com/JP/support/public/ht/security/102/1021585/cisco-sa-20080924-sccp-j.shtml

- http://www.cisco.com/JP/support/public/ht/security/102/1021590/cisco-sa-20080924-multicast-j.shtml

- http://www.cisco.com/JP/support/public/ht/security/102/1021562/cisco-sa-20080924-iosfw-j.shtml

- http://www.cisco.com/JP/support/public/ht/security/102/1021564/cisco-sa-20080924-l2tp-j.shtml

該当製品

脆弱性のある製品

Cisco IOSが稼動し、ラインカード冗長性を設定している Cisco uBR10012シリーズデバイスが影響を受けます。Cisco uBR10012シリーズデバイスは、show versionコマンドの発行によって識別することができます。次の例はCisco IOSソフトウェアリリース12.3(17b)BC7が稼動しているCisco uBR10012シリーズデバイスの出力です:

ubr10k#show version | include IOS

IOS (tm) 10000 Software (UBR10K-K8P6U2-M), Version 12.3(17b)BC7, RELEASE SOFTWARE (fc1)

ubr10k#

Cisco IOSリリース命名規則のその他の情報は以下のリンクの "White Paper: Cisco IOS Reference Guide"で確認できます: http://www.cisco.com/warp/public/620/1.html

ラインカード冗長性を設定したCisco uBR10012シリーズデバイスは、 show running-configコマンドの出力において、次のようなラインを出力します:

member subslot <slot>/<card> working

または

hccp <group> protect <worker-member-id> <worker-ip-address>

下記の、"ソフトウエアバージョン及び修正" にリストされている修正済みバージョン以前のCisco IOSバージョンすべてにおいて脆弱性が存在します。

脆弱性が存在しない製品

ラインカードの冗長設定がされないCisco uBR10012シリーズデバイスは影響を受けていません。

Cisco 10000シリーズデバイスはラインカード冗長設定をされても影響を受けていません。他のuBRプラットフォームは影響を受けていません。これ以外のシスコ製品において本アドバイザリーの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco uBR10012シリーズデバイスにおいて、ラインカード冗長性を設定したとき、RF Switchと通信をおこなう必要があります。この通信は、SNMP (簡易ネットワーク管理プロトコル)に基づいています。ラインカード冗長化をCisco uBR10012シリーズデバイスにおいて有効にしたとき、読み書き特権がある private のデフォルト・コミュニティ・ストリングで、SNMPも自動的に有効になります。このコミュニティ・ストリングにはアクセス制限がないため、攻撃者が不正にデバイスを完全に制御するために、利用する恐れがあります。

デフォルト・コミュニティ・ストリングを変更するか、SNMPにアクセス制限を追加するか、またはこれら両方を実行することで、この脆弱性は軽減できます。推奨される軽減方法は、両方を実行することです。この脆弱性は、CiscoバグID CSCek57932 ( 登録ユーザのみ)で文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) IDとして CVE-2008-3807が割り当てられています。

脆弱性スコア詳細

シスコは Common Vulnerability Scoring System（CVSS）の Version 2.0に基づいた脆弱性のスコアリングを提供しています。

CVSSは、脆弱性、重要度を示唆するもので、優先度、緊急性を決定する手助けとなる標準ベースの評価法です。シスコは基本評価 （Base Score） および現状評価スコア （Temporal Score） を提供いたします。お客様はこれらを用いて環境評価スコア （Environmental Score） を算出し、個々のネットワークにおける脆弱性の影響度を導き出すことができます。シスコは以下の URLにてCVSSに関するFAQを提供しています。 http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/cvss-qandas.html またシスコは個々のネットワークにおける環境影響度を算出するツールを以下のURLにて提供しています。 http://intellishield.cisco.com/security/alertmanager/cvss

CSCek57932 - SNMP enabled after redundancy is configured

Calculate the environmental score of

CVS Base Score - 10

Access Vector

Access Complexity

Authentication

Confidentiality Impact

Integrity Impact

Availability Impact

Network

Low

None

Complete

Complete

Complete

CVS Temporal Score - 8.3

Exploitability

Remediation Level

Report Confidence

Functional

Official-Fix

Confirmed

影響

脆弱性の不正な利用に成功した場合、攻撃者がデバイスを完全に制御することが可能になる恐れがあります。

ソフトウエアバージョン及び修正

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、http://www.cisco.com/go/psirt およびそれ以降のアドバイザリも参照して、起こりうる障害と完全なアップグレード ソリューションを判断してください。

いずれの場合も、アップグレードする機器に十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十分に行ってください。情報が不明確な場合は、シスコ Technical Assistance Center（TAC） もしくは契約している保守会社にお問い合せください。Cisco IOSソフトウェアテーブル(下記)の各行はCisco IOSのリリーストレインを示します。あるリリーストレインが脆弱である場合、修正を含む最初のリリースは、表の "First Fixed Release" 列に示されます(入手可能予想日が示される場合もあります)。"Recommended Release" 列は、公開された全てのアドバイザリの修正を含むリリースを示します。実行しているリリースが、そのトレインで "First Fixed Release" 以前のものである場合、機器が脆弱であることが知られています。Ciscoはテーブルの "Recommended Releases" 列のリリース、またはそれ以降のリリースにアップグレードすることを推奨します。

Major Release

Availability of Repaired Releases

Affected 12.0-Based Releases

First Fixed Release

Recommended Release

There are no affected 12.0 based releases

Affected 12.1-Based Releases

First Fixed Release

Recommended Release

There are no affected 12.1 based releases

Affected 12.2-Based Releases

First Fixed Release

Recommended Release

12.2

Not Vulnerable

12.2B

Not Vulnerable

12.2BC

Vulnerable; migrate to any release in 12.3

12.2(33)SCA1

12.3(23)BC4

12.4(15)T7

12.4(18c)

12.2BW

Not Vulnerable

12.2BX

Not Vulnerable

12.2BY

Not Vulnerable

12.2BZ

Not Vulnerable

12.2CX

Vulnerable; migrate to any release in 12.3

12.2(33)SCA1

12.3(23)BC4

12.4(15)T7

12.4(18c)

12.2CY

Vulnerable; migrate to any release in 12.3

12.2(33)SCA1

12.3(23)BC4

12.4(15)T7

12.4(18c)

12.2CZ

Not Vulnerable

12.2DA

Not Vulnerable

12.2DD

Not Vulnerable

12.2DX

Not Vulnerable

12.2EW

Not Vulnerable

12.2EWA

Not Vulnerable

12.2EX

Not Vulnerable

12.2EY

Not Vulnerable

12.2EZ

Not Vulnerable

12.2FX

Not Vulnerable

12.2FY

Not Vulnerable

12.2FZ

Not Vulnerable

12.2IRB

Not Vulnerable

12.2IXA

Not Vulnerable

12.2IXB

Not Vulnerable

12.2IXC

Not Vulnerable

12.2IXD

Not Vulnerable

12.2IXE

Not Vulnerable

12.2IXF

Not Vulnerable

12.2IXG

Not Vulnerable

12.2JA

Not Vulnerable

12.2JK

Not Vulnerable

12.2MB

Not Vulnerable

12.2MC

Not Vulnerable

12.2S

Not Vulnerable

12.2SB

Not Vulnerable

12.2SBC

Not Vulnerable

12.2SCA

Not Vulnerable

12.2SE

Not Vulnerable

12.2SEA

Not Vulnerable

12.2SEB

Not Vulnerable

12.2SEC

Not Vulnerable

12.2SED

Not Vulnerable

12.2SEE

Not Vulnerable

12.2SEF

Not Vulnerable

12.2SEG

Not Vulnerable

12.2SG

Not Vulnerable

12.2SGA

Not Vulnerable

12.2SL

Not Vulnerable

12.2SM

Not Vulnerable

12.2SO

Not Vulnerable

12.2SRA

Not Vulnerable

12.2SRB

Not Vulnerable

12.2SRC

Not Vulnerable

12.2SU

Not Vulnerable

12.2SV

Not Vulnerable

12.2SVA

Not Vulnerable

12.2SVC

Not Vulnerable

12.2SVD

Not Vulnerable

12.2SW

Not Vulnerable

12.2SX

Not Vulnerable

12.2SXA

Not Vulnerable

12.2SXB

Not Vulnerable

12.2SXD

Not Vulnerable

12.2SXE

Not Vulnerable

12.2SXF

Not Vulnerable

12.2SXH

Not Vulnerable

12.2SY

Not Vulnerable

12.2SZ

Not Vulnerable

12.2T

Not Vulnerable

12.2TPC

Not Vulnerable

12.2XA

Not Vulnerable

12.2XB

Not Vulnerable

12.2XC

Not Vulnerable

12.2XD

Not Vulnerable

12.2XE

Not Vulnerable

12.2XF

Vulnerable; migrate to any release in 12.3

12.2(33)SCA1

12.3(23)BC4

12.4(15)T7

12.4(18c)

12.2XG

Not Vulnerable

12.2XH

Not Vulnerable

12.2XI

Not Vulnerable

12.2XJ

Not Vulnerable

12.2XK

Not Vulnerable

12.2XL

Not Vulnerable

12.2XM

Not Vulnerable

12.2XN

Not Vulnerable

12.2XNA

Not Vulnerable

12.2XNB

Not Vulnerable

12.2XO

Not Vulnerable

12.2XQ

Not Vulnerable

12.2XR

Not Vulnerable

12.2XS

Not Vulnerable

12.2XT

Not Vulnerable

12.2XU

Not Vulnerable

12.2XV

Not Vulnerable

12.2XW

Not Vulnerable

12.2YA

Not Vulnerable

12.2YB

Not Vulnerable

12.2YC

Not Vulnerable

12.2YD

Not Vulnerable

12.2YE

Not Vulnerable

12.2YF

Not Vulnerable

12.2YG

Not Vulnerable

12.2YH

Not Vulnerable

12.2YJ

Not Vulnerable

12.2YK

Not Vulnerable

12.2YL

Not Vulnerable

12.2YM

Not Vulnerable

12.2YN

Not Vulnerable

12.2YO

Not Vulnerable

12.2YP

Not Vulnerable

12.2YQ

Not Vulnerable

12.2YR

Not Vulnerable

12.2YS

Not Vulnerable

12.2YT

Not Vulnerable

12.2YU

Not Vulnerable

12.2YV

Not Vulnerable

12.2YW

Not Vulnerable

12.2YX

Not Vulnerable

12.2YY

Not Vulnerable

12.2YZ

Not Vulnerable

12.2ZA

Not Vulnerable

12.2ZB

Not Vulnerable

12.2ZC

Not Vulnerable

12.2ZD

Not Vulnerable

12.2ZE

Not Vulnerable

12.2ZF

Not Vulnerable

12.2ZG

Not Vulnerable

12.2ZH

Not Vulnerable

12.2ZJ

Not Vulnerable

12.2ZL

Not Vulnerable

12.2ZP

Not Vulnerable

12.2ZU

Not Vulnerable

12.2ZX

Not Vulnerable

12.2ZY

Not Vulnerable

12.2ZYA

Not Vulnerable

Affected 12.3-Based Releases

First Fixed Release

Recommended Release

12.3

Not Vulnerable

12.3B

Not Vulnerable

12.3BC

12.3(17b)BC8

12.3(21)BC

12.3(23)BC4

12.3BW

Not Vulnerable

12.3EU

Not Vulnerable

12.3JA

Not Vulnerable

12.3JEA

Not Vulnerable

12.3JEB

Not Vulnerable

12.3JEC

Not Vulnerable

12.3JK

Not Vulnerable

12.3JL

Not Vulnerable

12.3JX

Not Vulnerable

12.3T

Not Vulnerable

12.3TPC

Not Vulnerable

12.3VA

Not Vulnerable

12.3XA

Not Vulnerable

12.3XB

Not Vulnerable

12.3XC

Not Vulnerable

12.3XD

Not Vulnerable

12.3XE

Not Vulnerable

12.3XF

Not Vulnerable

12.3XG

Not Vulnerable

12.3XI

Not Vulnerable

12.3XJ

Not Vulnerable

12.3XK

Not Vulnerable

12.3XL

Not Vulnerable

12.3XQ

Not Vulnerable

12.3XR

Not Vulnerable

12.3XS

Not Vulnerable

12.3XU

Not Vulnerable

12.3XW

Not Vulnerable

12.3XX

Not Vulnerable

12.3XY

Not Vulnerable

12.3XZ

Not Vulnerable

12.3YA

Not Vulnerable

12.3YD

Not Vulnerable

12.3YF

Not Vulnerable

12.3YG

Not Vulnerable

12.3YH

Not Vulnerable

12.3YI

Not Vulnerable

12.3YJ

Not Vulnerable

12.3YK

Not Vulnerable

12.3YM

Not Vulnerable

12.3YQ

Not Vulnerable

12.3YS

Not Vulnerable

12.3YT

Not Vulnerable

12.3YU

Not Vulnerable

12.3YX

Not Vulnerable

12.3YZ

Not Vulnerable

12.3ZA

Not Vulnerable

Affected 12.4-Based Releases

First Fixed Release

Recommended Release

There are no affected 12.4 based releases

回避策

SNMPコミュニティストリングの変更、およびアクセス制限

デフォルトでは、ラインカード冗長性を設定したとき、Cisco uBR10012シリーズサービスデバイスは private のコミュニティ・ストリングを使用します。このコミュニティ・ストリングは、Cisco IOSバージョン12.3(13)BCおよびそれ以降で変更することができます。コミュニティ・ストリングを変更すること、および uBR10012デバイスへのSNMPアクセスを、許可したデバイスのみに制限するアクセスコントロール制限を適用することを推奨します。

次の設定例は、コミュニティ・ストリングを変更し、Access Control List (ACL)を使用してSNMPアクセスコントロール制限を追加するための、オペレータ向けの情報です。

access-list 90 permit host <RF-Switch-IP-1>

access-list 90 permit host <RF-Switch-IP-2>

access-list 90 permit host <up-converter-IP-if-exists>

access-list 90 deny any

redundancy

linecard-group 1 cable

rf-switch snmp-community <RF-Switch-SNMP-community>

snmp-server community <RF-Switch-SNMP-community> rw 90

SNMPコミュニティをCisco uBR10012デバイスにおいて変更する場合は、RF Switchにおいても変更を行わなければなりません。それは次のコマンドによって変更することができます:

set SNMP COMMUNITY <RF-Switch-SNMP-community>

ネットワークにアップコンバータがある場合は、Cisco uBR10012デバイスのコミュニティ・ストリングを変更した後に、アップコンバータが使用するSNMPコミュニティも変更しなければなりません。アップコンバータが使用するコミュニティ・ストリングの変更に関する情報は、次のリンクで見つけることができます:

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk86/tk804/technologies_tech_note09186a00801f7622.shtml#communication

コミュニティ・ストリングの変更をサポートしないCisco IOSバージョンを使用する場合は、デフォルト・コミュニティ・ストリングに、アクセスコントロール制限を適用します。次の設定例は、デフォルト・コミュニティ・ストリングにアクセスコントロール制限を適用するための、オペレータ向けの情報です。

access-list 90 permit host <RF-Switch-IP-1>

access-list 90 permit host <RF-Switch-IP-2>

access-list 90 permit host <up-converter-IP-if-exists>

access-list 90 deny any

snmp-server community private rw 90

ネットワーク境界でのインフラストラクチャACLの使用

ネットワークを通過するトラフィックをブロックすることは多くの場合困難ですが、基幹デバイスをターゲットにしたトラフィックを許可せずに、ネットワーク境界においてそのトラフィックをブロックすることは可能です。iACLsはネットワークセキュリティ最良の方法ですので、よいネットワークセキュリティ方法として長期的に適用することを考慮すべきです。また、特定の脆弱性の対応策にもなります。次のiACL例は、基幹デバイスのIPアドレスを含むIPアドレス範囲を保護するために、インフラストラクチャ・アクセスリストの一部として含まれるべき項目です:

!-- Permit SNMP (UDP port 161) packets from trusted hosts

!-- destined to infrastructure addresses.

!

access-list 150 permit udp TRUSTED_HOSTS MASK INFRASTRUCTURE_ADDRESSES MASK eq 161

!

!-- Deny SNMP (UDP port 161) packets from all other sources

!-- destined to infrastructure addresses.

!

access-list 150 deny udp any INFRASTRUCTURE_ADDRESSES MASK eq 161

!

!-- Permit/deny all other Layer 3 and Layer 4 traffic in

!-- accordance with existing security policies and

!-- configurations.

!

!-- Permit all other traffic to transit the device.

!

access-list 150 permit ip any any

!

!-- Apply iACL to interfaces in the ingress direction.

!

interface GigabitEthernet0/0

ip access-group 150 in

!

インフラストラクチャ・プロテクション・アクセス・リストのガイドライン、および推奨される設定技術については、"Protecting Your Core: Infrastructure Protection Access Control Lists" と名付けられた white paperを参照願います。このwhite paperは、こちらより入手できます:

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk36/technologies_white_paper09186a00801a1a55.shtml

追加の軽減技術

ネットワーク内のシスコ機器に適用可能な他の緩和策は、このアドバイザリの付属ドキュメントである Cisco Applied Mitigation Bulletin にて参照できます:

http://www.cisco.com/warp/public/707/cisco-amb-20080924-ipc-and-ubr.shtml

修正済みソフトウェアの入手

Ciscoはこれらの脆弱性対応用の無償ソフトウェアを提供しています。ソフトウェアの導入を行う前に、機能のソフトウェアの互換性およびお客様のネットワーク環境に特有の問題に関して確認いただくか、あるいはお客様のメンテナンスプロバイダーにご相談ください。

お客様がインストールしたり、サポートを受けたりできるのは、ご購入いただいたフィーチャーセットに対してのみとなります。そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は http://www.cisco.com/en/US/products/prod_warranties_item09186a008088e31f.htmlにあるシスコのソフトウェア ライセンスの条項または http://www.cisco.com/public/sw-center/sw-usingswc.shtml にある Cisco.com のダウンロードに示されるその他の条項に従うことに同意したことになります。ソフトウェアのアップグレードに関し、"psirt@cisco.com" もしくは "security-alert@cisco.com" にお問い合わせいただくことはご遠慮ください。

ご契約を有するお客様

サービス契約をされているお客様は、通常のアップデート チャネルからアップグレード ソフトウェアを入手してください。ご契約を有するお客様は、通常の経路でそれを入手してください。ほとんどのお客様は、シスコのワールドワイドウェブサイト上の ソフトウェアセンターから入手することができます。http://www.cisco.com.

サードパーティのサポート会社をご利用のお客様

シスコ パートナー、正規販売代理店、サービス プロバイダーなど、サードパーティのサポート会社と以前に契約していたか、または現在契約しており、その会社からシスコ製品の提供または保守を受けているお客様は、該当するサポート会社に連絡し、本脆弱性に関する適切な処置について支持と支援を受けてください。

回避策の効果は、お客様の状況、使用製品、ネットワークトポロジー、トラフィックの性質や組織の目的に依存します。影響製品が多種多様であるため、回避策を実際に展開する前に、対象とするネットワークで適用する回避策が最適であるか、お客様のサービスプロバイダーやサポート組織にご相談ください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、シスコの Technical Assistance Center（TAC）に連絡してアップグレードを入手してください。TAC の連絡先は次のとおりです。

- +1 800 553 2447（北米内からのフリー ダイヤル）

- +1 408 526 7209（北米以外からの有料通話）

- 電子メール： tac@cisco.com

無料アップグレードの対象であることをご証明いただくために、製品のシリアル番号を用意し、このお知らせのURLを知らせてください。サポート契約をご利用でないお客様に対する無料アップグレードは、TAC 経由でご要求いただく必要があります。

さまざまな言語向けの各地の電話番号、説明、電子メール アドレスなどの、この他の TAC の連絡先情報については、 http://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml を参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例とその公表は確認しておりません。

この脆弱性は内部で発見されました。

この通知のステータス: FINAL

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証を示唆するものでもありません。本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。Ciscoはこの文書をいつでも変更するか、またはアップデートする権利を所有します。

後述する情報配信の URL を省略し、本アドバイザリの記述内容に関して、独自の複製・意訳を実施した場合には、事実誤認ないし重要な情報の欠落を含む統制不可能な情報の伝搬が行われる可能性があります。

情報配信

本アドバイザリーは、以下のシスコのワールドワイドウェブサイト上に掲載されます。

http://www.cisco.com/warp/public/707/cisco-sa-20080924-ubr.shtml ワールドワイドのウェブ以外にも、次の電子メールおよび Usenet ニュースの受信者向けに、この通知のテキスト版がシスコ PSIRT PGP キーによるクリア署名つきで投稿されています。

- cust-security-announce@cisco.com

- first-bulletins@lists.first.org

- bugtraq@securityfocus.com

- vulnwatch@vulnwatch.org

- cisco@spot.colorado.edu

- cisco-nsp@puck.nether.net

- full-disclosure@lists.grok.org.uk

- comp.dcom.sys.cisco@newsgate.cisco.com

この通知に関する今後の最新情報は、いかなるものもシスコのワールドワイドウェブに掲載される予定です。しかしながら、前述のメーリングリストもしくは ニュースグループに対し積極的に配信されるとは限りません。この問題に関心があるお客様は上記 URL にて最 新情報をご確認いただくことをお勧めいたします。この問題について心配するユーザはあらゆるアップデートがあるように上のURLを確認するように勧められます。

更新履歴

Revision 1.1

2009-April-16

Removed references to the combined software table, as it is now outdated.

Revision 1.0

2008-Sep-24

Initial public release

シスコセキュリティ手順

Cisco製品におけるセキュリティの脆弱性の報告、セキュリティ事故に関する支援、およびCiscoからセキュリティ情報を入手するための登録方法について詳しく知るには、Ciscoワールドワイドウェブサイトの http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_advisory09186a00809c2168.shtml にアクセスしてください。このページにはCiscoのセキュリティ通知に関してメディアが問い合わせる際の指示が掲載されています。全てのCiscoセキュリティアドバイザリは http://www.cisco.com/go/psirt で確認することができます。